Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar a localidade atual do sistema

Configurar localidade do sistema

Verificar o idioma da GUI

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como alterar o idioma da GUI do Secure Endpoint.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Endpoint seguro da Cisco

- SO Windows

Componentes Utilizados

- Ponto de extremidade seguro 8.0.1

- Windows 10 21H2

- Windows 11 21H2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Com a introdução do Secure Client (Secure Endpoint 8) há a possibilidade de exibir a GUI em um dos idiomas listados (a lista está sujeita a alterações; verifique as Notas de versão para saber quais são os idiomas suportados):

· Tcheco

· Holandês

· Francês

· Alemão

· Húngaro

· Italiano

· Japonês

· Coreano

· Polonês

· Português

· Russo

· Chinês simplificado

· Espanhol

· Chinês tradicional

Verificar a localidade atual do sistema

Verifique a localidade do sistema no Windows. Abra Executar aplicativo e execute msinfo32 para abrir Informações do sistema:

Na janela Informações do sistema, você pode ver a Localidade do sistema em Resumo do sistema > Localidade:

A interface do usuário do Secure Endpoint é exibida em inglês:

Configurar localidade do sistema

Para alterar o idioma do Ponto de Extremidade Seguro, precisamos alterar a Localidade do Sistema. O mesmo procedimento se aplica ao Windows 10 e ao Windows 11.

Isso pode ser feito em Painel de Controle > Região > Administrativo > Alterar localidade do sistema

Caution: A alteração da localidade do sistema requer uma reinicialização.

Verificar o idioma da GUI

Este exemplo mostra o que acontece após a alteração de Localidade do Sistema para Alemão:

Após a reinicialização, verificamos a localidade nas informações do sistema:

Também verificamos a GUI do Secure Endpoint:

Como você pode ver agora, a GUI é exibida em alemão.

Troubleshoot

É importante entender que o idioma da interface do usuário do Secure Endpoint é definido com base na localidade do sistema. As configurações em Idioma ou Região nas novas Configurações do Windows não alteram o idioma da IU do Ponto de Extremidade Seguro:

Windows 11:

Windows 10: