Contents

Cisco Secure Endpoint Mac Connector Rebrand (anteriormente AMP para endpoints)

Estrutura do diretório

Nomes dos arquivos

ID do pacote / MDM

Cisco Secure Endpoint Mac Connector Rebrand (anteriormente AMP para endpoints)

Com o conector Cisco Secure Endpoint Mac versão 1.18.0, o moniker "AMP for Endpoints" foi substituído por "Cisco Secure Endpoint".

Este artigo fornecerá uma visão geral das mudanças de marca. Especificamente, as alterações que os administradores podem precisar considerar em relação à implantação e à infraestrutura de seus conectores.

Estrutura do diretório

- O diretório Application foi renomeado de '/Applications/Cisco AMP for Endpoints' para '/Applications/Cisco Secure Endpoint'.

- Os subdiretórios em '/Applications/Cisco Secure Endpoint' permanecem os mesmos das versões mais antigas de conectores.

- O nome do aplicativo da barra de menus agora é 'Conector de endpoint seguro'.

- O diretório '/Library/Application Support/Cisco/AMP for Endpoints Connector' do Suporte a Aplicativos permanece, e o conteúdo do diretório também pode ser acessado por meio de um novo link simbólico '/Library/Application Support/Cisco/Secure Endpoint'.

- O diretório '/opt/cisco/amp/' permanece inalterado.

- O nome de montagem do arquivo .dmg do pacote de instalação permanece inalterado. Por exemplo: '/Volumes/ampmac_connector'.

Nomes dos arquivos

- O pacote de desinstalação agora é chamado de 'Desinstalar Secure Endpoint Connector.pkg'.

- Os pacotes de suporte gerados pela linha de comando ou pela Ferramenta de suporte permanecerão com o nome 'AMP_Support_*.zip'. Todos os nomes de arquivos nos pacotes de suporte permanecerão inalterados.

- Programas executáveis do conector (por exemplo, ampdaemon) permanecem inalterados em seu nome.

- Os arquivos de log do conector (por exemplo, ampdaemon.log) permanecem inalterados em seu nome.

- Os registros do conector agora indicarão o nome do aplicativo como "Cisco Secure Endpoint connector" em vez de "AMP for Endpoints Connector" na inicialização do serviço.

ID do pacote / MDM

- As extensões do sistema usadas pelo conector foram renomeadas. A Extensão de Segurança agora é "Secure Endpoint File Monitor", a Extensão de Rede agora é "Cisco Secure Endpoint Filter".

- As IDs do pacote usadas pelo conector para as extensões do sistema permanecem inalteradas.

- As instalações existentes do conector (isto é, atualizadas para 1.18.0 ou mais recente a partir de uma versão de conector mais antiga) podem não ver os novos nomes de extensão se as Extensões do sistema tiverem sido previamente aprovadas/permitidas no host manualmente ou através do MDM antes da atualização.

- Os perfis de MDM existentes continuarão funcionando conforme esperado ao atualizar para 1.18.0 ou mais recente. Nenhuma alteração de configuração é necessária.