Contents

Introduction

Informações de Apoio

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Criar lista de detecção personalizada avançada

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as etapas para criar uma ACD (Advanced Custom Detection, detecção personalizada avançada) no Cisco Secure Endpoint.

Informações de Apoio

A TALOS Intelligence publicou um BLOG em 14 de janeiro de 2020 em resposta às Divulgações de Vulnerabilidade de Terça-Feira de Correção da Microsoft.

Atualizado em 15 de janeiro: Adicionada uma assinatura ACD para AMP que pode ser usada para detectar a exploração do CVE-2020-0601 ao falsificar certificados mascarados como uma autoridade de certificado de assinatura de código ECC da Microsoft: https://blog.talosintelligence.com/2020/01/microsoft-patch-tuesday-jan-2020.html.

A assinatura do arquivo encontrado no BLOG TALOS a ser usado no ACD:

- Win.Exploit.CVE_2020_0601:1:*:06072A8648CE3D020106*06072A8648CE3D020130

- https://alln-extcloud-storage.cisco.com/blogs/1/2020/01/CVE-2020-0601.txt

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Portal de nuvem do Cisco Secure Endpoint

- ACD

- Blog TALOS

As informações apresentadas neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico.  Todos os dispositivos usados começaram com uma configuração limpa (padrão). Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Criar lista de detecção personalizada avançada

Agora, vamos criar o ACD para corresponder.

Etapa 1. Navegue até Secure Endpoint Portal > Outbreak Control > Advanced Custom Detection (Portal de endpoint seguro > Controle de epidemia > Detecção personalizada avançada como mostrado na imagem.

Etapa 2. Comece com um nome para o conjunto de assinaturas CVE-2020-0601 como mostrado na imagem.

Etapa 3. Em seguida, edite esse novo conjunto de assinaturas e adicione assinatura. Win.Exploit.CVE_2020_0601:1:*:06072A8648CE3D020106*06072A8648CE3D020130 .

Etapa 4. Selecione Build Database From Signature Set e o banco de dados foi criado.

Etapa 5. Aplique o novo Conjunto de Assinaturas a uma Política, clique em Editar> Controle de Epidemia > Detecções Personalizadas > Avançado como mostrado na imagem.

Etapa 6. Salve a política e a sincronização na interface do usuário do conector, conforme mostrado na imagem.

Passo 7. Procure no diretório C:\Program Files\Cisco\AMP\ClamAV uma nova pasta Signature criada nesse dia, como mostrado na imagem.

Informações Relacionadas

- A compilação usada para o teste é o Windows 10 1909, que não é afetado pela vulnerabilidade por MSKB; https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-0601

- https://support.microsoft.com/en-us/help/4534273/windows-10-update-kb4534273

- Aplica-se a: Windows 10, versão 1809, Windows Server versão 1809, Windows Server 2019, todas as versões

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems