Contents

Introdução

Este documento descreve o guia passo a passo sobre como atualizar o software na nuvem privada de endpoint seguro usando armazenamento em massa USB.

Problema

Em ambientes altamente seguros, os dispositivos "air-gapped" são essenciais para proteger dados e sistemas confidenciais de ameaças externas. Esses dispositivos operam sem nenhuma conexão de rede, garantindo que não haja comunicação direta ou indireta com redes não confiáveis. Embora esse isolamento forneça segurança excepcional, ele também apresenta desafios significativos quando se trata de manter e atualizar o software do dispositivo.

O principal problema está na atualização eficiente e segura de dispositivos com isolamento térmico sem comprometer seu status isolado ou postura de segurança. Os métodos de atualização tradicionais, que geralmente dependem da conectividade de rede, não são aplicáveis nesses cenários. Consequentemente, as empresas devem encontrar métodos alternativos para fornecer atualizações, garantir a conformidade com padrões de segurança e minimizar o tempo de inatividade durante o processo de atualização.

Enfrentar esses desafios exige um mecanismo de atualização bem definido, seguro e eficiente, adaptado às restrições exclusivas dos ambientes "air-gapped". Neste contexto, as atualizações através do armazenamento em massa USB apresentam uma solução viável que pode melhorar a capacidade de gerenciamento e a segurança da atualização de aparelhos com isolamento de ar.

Solução

1. Faça download do aplicativo amp-sync no portal OPadmin > Operações > Atualizar dispositivo > Faça download do amp-sync.

Dica: se você vir esta mensagem: "Este dispositivo de nuvem privada inclui um instantâneo Protect DB. É recomendável executar amp-sync com as opções -X e -M 20230821-1604 para economizar largura de banda" adicionar esses atributos ao final do comando amp-sync, por exemplo amp-sync all -X -M 20230821-1604.

2. Copie amp-sync para a máquina baseada em Linux e adicione privilégios de executável. Coloque-o na pasta em que você tem espaço suficiente (mais de 300 GB para todo o banco de dados).

3. Há duas opções para executar amp-sync:

a. como processo principal:

amp-sync all

b. em segundo plano:

nohup amp-sync all &

para permitir que ele seja executado mesmo se a sessão SSH for desconectada. Isso é útil se todo o processo de download levar várias horas. Você pode examinar o status atual com o comando:

tail -f nohup.out

4. Copie a imagem ISO para o computador onde está conectado o armazenamento em massa USB.

5. Copie a imagem ISO para o armazenamento USB.

Cuidado: o armazenamento em massa USB deve ser formatado nos formatos ext2, ext3, ext4 ou XFS. Não há suporte para exFAT e NTFS. O FAT32, embora suportado em ambas as plataformas, tem a limitação de que um arquivo não pode ser maior que 4 GB.

6. Desconecte com segurança o armazenamento em massa USB e conecte-o ao dispositivo de nuvem privada.

7. Monte o armazenamento em massa USB e copie o arquivo ISO para a pasta /data/mount:

mkdir /mnt/usb

mount /dev/sdd1 /mnt/usb

cp /mnt/usb/PrivateCloud-4.2.1-Updates-2024-08-30-NOSNAP-D20230821-1604-prod.iso /data/mount

8. Vá para OPadmin > Operações > Montar ISO.

9. Selecione Tipo de Montagem como Local, Diretório Local como /data/mount e Arquivo ISO Local como o nome do arquivo nessa pasta do Diretório Local, por exemplo:

10. Clique em Montar e monitore as atualizações do Status de Montagem. Se o ISO foi montado com sucesso, você poderá ver uma saída semelhante:

11. Vá para OPadmin > Operations > Update Device e clique em Check Update ISO e depois em Update Content ou/e Update Software.