Contents

Introdução

Pré-requisitos

Tempo de inatividade necessário

Etapas de atualização do firmware

Modo Proxy ou Conectado

Modo Airgap

Verificação adicional

Instruções antigas (para correção do CVE-2024-20356)

Etapas de atualização do firmware

Modo Proxy ou Conectado

Modo Airgap

Etapas de verificação

Introdução

Este artigo descreve o processo de atualização do firmware para um dispositivo Cisco Secure Endpoint Private Cloud UCS. A documentação anterior referente à remediação do CVE-2024-20356 foi movida para uma seção de instruções legadas.

Pré-requisitos

- Secure Endpoint Private Cloud UCS Appliance com Private Cloud versão 4.2.5 ou superior.

- As instruções herdadas são aplicáveis a um dispositivo de nuvem privada com versões 3.9.x a 4.2.4.

- Acesso à interface de usuário da Web do CIMC do dispositivo UCS de nuvem privada.

Tempo de inatividade necessário

A atualização do RPM através do Opadmin leva aproximadamente 10 minutos. A própria atualização do firmware leva aproximadamente 40 minutos para ser concluída. Durante esse período, a funcionalidade do Cisco Secure Endpoint não estará disponível.

Após a conclusão da atualização do firmware, o dispositivo UCS será reinicializado. Isso pode levar mais 10 minutos.

O tempo de inatividade total é de aproximadamente 60 minutos.

Etapas de atualização do firmware

Modo Proxy ou Conectado

1. Navegue até Operações > Atualizações, conforme mostrado na imagem.

2. O equipamento deverá verificar diariamente se há atualizações de firmware novas. Se ele ainda não tiver sido marcado e marcado como disponível, clique no botão Check/Download Updates.

3. Clique no botão Update Firmware, como mostrado na imagem.

4. A atualização do firmware será iniciada, conforme mostrado na imagem.

5. Aguarde até que a atualização seja concluída. Depois de fazer isso, ainda precisamos reinicializar o dispositivo e concluir a atualização do firmware. Consulte as etapas abaixo:

6. No navegador da Web, faça login na interface do usuário da Web do CIMC do equipamento e abra o console KVM.

7. Reinicialize o dispositivo com (a partir do SSH ou do console KVM do CIMC): reinicialização de amp-ctl

8. No console KVM do CIMC, aguarde a reinicialização do equipamento. No menu do carregador de inicialização, use a seta para baixo para selecionar Cisco AMP Private Cloud:

9. O carregador de inicialização aguardará alguns segundos antes de inicializar o equipamento normal. Use a seta para baixo para selecionar UCS Appliance Firmware Update e pressione Enter:

10. O equipamento será inicializado no atualizador de firmware, atualizará o firmware e reinicializará o equipamento.

11. O CIMC pode desconectá-lo durante esse processo.

Modo Airgap

1. Baixe uma nova versão do amp-sync. Na versão 4.2.5, uma nova versão do amp-sync está disponível, que busca as atualizações de firmware juntamente com as atualizações de conteúdo e software.

2. Crie um novo ISO de atualização usando amp-sync.

3. Monte o ISO de atualização como para uma atualização normal do equipamento.

4. Navegue até Operações > Atualizações.

5. Clique no botão Check Update ISO.

6. Quando as atualizações estiverem disponíveis, clique no botão Update Firmware.

7. Aguarde até que a atualização seja concluída. Depois de fazer isso, ainda precisamos reinicializar o dispositivo e concluir a atualização do firmware. Consulte as etapas abaixo:

8. No navegador da Web, faça login na interface do usuário da Web do CIMC do equipamento e abra o console KVM.

9. Reinicialize o dispositivo com (a partir do SSH ou do console KVM do CIMC): reinicialização de amp-ctl

10. No console KVM do CIMC, aguarde a reinicialização do equipamento. No menu do carregador de inicialização, use a seta para baixo para selecionar Cisco AMP Private Cloud.

11. O carregador de inicialização aguardará alguns segundos antes de inicializar o equipamento normal. Use a seta para baixo para selecionar UCS Appliance Firmware Update e pressione Enter.

12. O equipamento será inicializado no atualizador de firmware, atualizará o firmware e reinicializará o equipamento.

13. O CIMC pode desconectá-lo durante esse processo.

Verificação adicional

1. Navegue até Operações > Atualizações.

2. Confirme se as versões ativa do firmware e do BIOS foram atualizadas.

3. Como alternativa, na IU da Web do CIMC, vá para o menu: Admin -> Firmware Management (Gerenciamento de firmware), conforme mostrado na imagem.

Instruções antigas (para correção do CVE-2024-20356)

Essas instruções podem ser usadas para dispositivos de nuvem privada com versões 3.9.x até 4.2.4.

Etapas de atualização do firmware

Modo Proxy ou Conectado

1. Execute os seguintes comandos na linha de comando do equipamento (através do SSH ou do CIMC KVM): yum install -y ucs-firmware

2. No navegador da Web, faça login na interface do usuário da Web do CIMC do equipamento e abra o console KVM.

3. Reinicialize o dispositivo com (a partir do SSH ou do console KVM do CIMC): reinicialização de amp-ctl

4. No console KVM do CIMC, aguarde a reinicialização do equipamento. No menu do carregador de inicialização, um novo item do menu "Atualização do firmware do dispositivo UCS" estará disponível (veja a captura de tela abaixo).

5. O carregador de inicialização aguardará alguns segundos antes de inicializar o equipamento normal. Use a seta para baixo para selecionar "Atualização do firmware do dispositivo UCS" e pressione Enter.

6. O equipamento será inicializado no atualizador de firmware, atualizará o firmware e reinicializará o equipamento.

7. O CIMC pode desconectá-lo durante esse processo.

Modo Airgap

1. Crie um novo ISO de atualização usando amp-sync.

2. Monte o ISO de atualização como para uma atualização normal do equipamento.

3. Execute os seguintes comandos na linha de comando do equipamento (através do SSH ou do CIMC KVM): yum install -y ucs-firmware

4. No navegador da Web, faça login na interface do usuário da Web do CIMC do equipamento e abra o console KVM.

5. Reinicialize o dispositivo com (a partir do SSH ou do console KVM do CIMC): reinicialização de amp-ctl

6. No console KVM do CIMC, aguarde a reinicialização do equipamento. No menu do carregador de inicialização, um novo item do menu "Atualização do firmware do dispositivo UCS" estará disponível (veja a captura de tela acima).

7. O carregador de inicialização aguardará alguns segundos antes de inicializar o equipamento normal. Use a seta para baixo para selecionar "Atualização do firmware do dispositivo UCS" e pressione Enter.

8. O equipamento será inicializado no atualizador de firmware, atualizará o firmware e reinicializará o equipamento.

9. O CIMC pode desconectá-lo durante esse processo.

Etapas de verificação

1. Na IU da Web do CIMC, vá para o menu: Admin -> Firmware Management (veja a captura de tela abaixo).

2. A versão do BMC deve ser 4.3(2.240009).