Contents

Introdução

Overview

Ressalva

Caminhos de migração do dispositivo de e-mail

Requisitos de hardware para migrar do C19X

Requisitos de hardware para migrar do C39X

Requisitos de hardware para migrar do C69X

Caminhos de migração do dispositivo de gerenciamento

Requisitos de hardware para migrar do M19X

Requisitos de hardware para migrar do M39X

Requisitos de hardware para migrar do M69X

Guia de design de implantação

Até 1.000 usuários

Até 10 mil usuários

Até 50 mil usuários

Até 100 mil usuários

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como migrar de um modelo de hardware (HW) mais antigo para um novo ambiente virtual.

Overview

A Cisco decidiu encerrar as vendas dos dispositivos de e-mail dedicados x95 que eram compatíveis com o Cisco UCS C-Series.

Os clientes com dispositivos de e-mail ainda podem mantê-los até o último dia de suporte de hardware, que é 30-set-2028.

Novos clientes que desejam implantar no local ou com dispositivos de e-mail que já não têm suporte de hardware podem usar este documento para preparar sua implantação/migração.

O objetivo deste documento é fornecer orientação sobre o hardware necessário do Cisco Unified Computing System (UCS) M7 que corresponde aos dispositivos de e-mail X9X atuais. Ele fornece uma comparação de 1:1, bem como alguns cenários de dimensionamento para caixas de correio de 1.000, 10.000, 50.000 e 100.000.

O hardware recomendado para a substituição 1:1 é o disponível no momento da redação deste documento. Novos hardwares, como CPU, Discos, Memórias e assim por diante, podem se tornar disponíveis, tornando a configuração obsoleta ou sem custo otimizado.

A Cisco atualiza este documento com a maior frequência possível para garantir que as informações aqui apresentadas sejam o mais precisas possível.

Ressalva

Este documento fornece orientação para a migração do dispositivo de e-mail para um novo ambiente virtual. O hardware e os produtos propostos são os mais recomendados no momento da redação. Os produtos propostos neste documento podem mudar no futuro.

Os clientes e parceiros são responsáveis por confirmar se a configuração de hardware tem todos os componentes necessários para atender aos requisitos da solução. Consulte Recursos adicionais para obter o link da ferramenta de dimensionamento.

Certifique-se de contratar um especialista do Cisco UCS para validar sua configuração.

Caminhos de migração do dispositivo de e-mail

Requisitos de hardware para migrar do C19X

PID

Descrição

Quantidade

UCS-M7-MLB

MLB DO RACK UCS M7

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 com CPU, memória, drv, backplane HDD/SSD 1U wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 rack c/oCPU, mem, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

SEM OPÇÃO DE KIT DE TRILHOS

1

CIMC-LATEST-D

IMC SW (Recomendado) versão mais recente para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Dissipador de calor UCS C220 M7 para dissipador de calor com GPU e C240

1

UCSC-BBLKD-M7

Painel de supressão de unidade UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM em branco

31

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intermediária UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH Riser3 em branco

1

CBL-SATA-C220-D

Cabo SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Espaço em branco de preenchimento C220 M7 Riser2 HH

1

UCSC-PSU-BLK-D

Painel de supressão da fonte de alimentação para servidores M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

16 GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16 Gbit)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

Riser 1U UCS C-Series M7 PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD240GBM1XEVD

240 GB 2,5 pol. Insira SATA 6G mícron G2 SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Placa de rede Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fonte de alimentação de titânio de 1200 W para servidores C-Series

1

CAB-9K10A-EU

Cabo de alimentação, tomada de 250VAC 10A CEE 7/7, EU

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconhecido

1

Requisitos de hardware para migrar do C39X

PID

Descrição

Quantidade

UCS-M7-MLB

MLB DO RACK UCS M7

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 com CPU, memória, drv, backplane HDD/SSD 1U wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 rack c/oCPU, mem, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

SEM OPÇÃO DE KIT DE TRILHOS

1

CIMC-LATEST-D

IMC SW (Recomendado) versão mais recente para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Dissipador de calor UCS C220 M7 para dissipador de calor com GPU e C240

1

UCSC-BBLKD-M7

Painel de supressão de unidade UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM em branco

31

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intermediária UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH Riser3 em branco

1

CBL-SATA-C220-D

Cabo SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Espaço em branco de preenchimento C220 M7 Riser2 HH

1

UCSC-PSU-BLK-D

Painel de supressão da fonte de alimentação para servidores M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

DDR5-4800 RDIMM de 32 GB, 1 Rx4 (16 Gbit)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

Riser 1U UCS C-Series M7 PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD960GBM1XEVD

960 GB 2,5 pol com SSD SATA mícron G2 de 6 G

1

UCSC-P-IQ1GC

Placa de rede Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fonte de alimentação de titânio de 1200 W para servidores C-Series

1

CAB-9K10A-EU

Cabo de alimentação, tomada de 250VAC 10A CEE 7/7, EU

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconhecido

1

Requisitos de hardware para migrar do C69X

PID

Descrição

Quantidade

UCS-M7-MLB

MLB DO RACK UCS M7

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 com CPU, memória, drv, backplane HDD/SSD 1U wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 rack c/oCPU, mem, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

SEM OPÇÃO DE KIT DE TRILHOS

1

CIMC-LATEST-D

IMC SW (Recomendado) versão mais recente para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Dissipador de calor UCS C220 M7 para dissipador de calor com GPU e C240

2

UCSC-BBLKD-M7

Painel de supressão de unidade UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM em branco

30

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intermediária UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH Riser3 em branco

1

CBL-SATA-C220-D

Cabo SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Espaço em branco de preenchimento C220 M7 Riser2 HH

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

2

UCS-MRX32G1RE1

DDR5-4800 RDIMM de 32 GB, 1 Rx4 (16 Gbit)

2

UCSC-RIS1A-22XM7

Riser 1U UCS C-Series M7 PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD960GBM1XEVD

960 GB 2,5 pol com SSD SATA mícron G2 de 6 G

1

UCSC-P-IQ1GC

Placa de rede Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fonte de alimentação de titânio de 1200 W para servidores C-Series

2

CAB-9K10A-EU

Cabo de alimentação, tomada de 250VAC 10A CEE 7/7, EU

2

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconhecido

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

Desconhecido

1

Caminhos de migração do dispositivo de gerenciamento

Requisitos de hardware para migrar do M19X

PID

Descrição

Quantidade

UCS-M7-MLB

MLB DO RACK UCS M7

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 com CPU, memória, drv, backplane HDD/SSD 1U wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 rack c/oCPU, mem, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

SEM OPÇÃO DE KIT DE TRILHOS

1

CIMC-LATEST-D

IMC SW (Recomendado) versão mais recente para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Dissipador de calor UCS C220 M7 para dissipador de calor com GPU e C240

1

UCSC-BBLKD-M7

Painel de supressão de unidade UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM em branco

31

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intermediária UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH Riser3 em branco

1

CBL-SATA-C220-D

Cabo SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Espaço em branco de preenchimento C220 M7 Riser2 HH

1

UCSC-PSU-BLK-D

Painel de supressão da fonte de alimentação para servidores M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

16 GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16 Gbit)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

Riser 1U UCS C-Series M7 PCIe Gen4 x16 HH

1

UCSSD480G6I1XEV-D

480 GB 2,5 pol com SATA Intel SSD de valor 6G

1

UCSC-P-IQ1GC

Placa de rede Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fonte de alimentação de titânio de 1200 W para servidores C-Series

1

CAB-9K10A-EU

Cabo de alimentação, tomada de 250VAC 10A CEE 7/7, EU

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconhecido

1

Requisitos de hardware para migrar do M39X

PID

Descrição

Quantidade

UCS-M7-MLB

MLB DO RACK UCS M7

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 com CPU, memória, drv, backplane HDD/SSD 1U wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 rack c/oCPU, mem, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

SEM OPÇÃO DE KIT DE TRILHOS

1

CIMC-LATEST-D

IMC SW (Recomendado) versão mais recente para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Dissipador de calor UCS C220 M7 para dissipador de calor com GPU e C240

1

UCSC-BBLKD-M7

Painel de supressão de unidade UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM em branco

31

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intermediária UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH Riser3 em branco

1

CBL-SATA-C220-D

Cabo SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Espaço em branco de preenchimento C220 M7 Riser2 HH

1

UCSC-PSU-BLK-D

Painel de supressão da fonte de alimentação para servidores M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

DDR5-4800 RDIMM de 32 GB, 1 Rx4 (16 Gbit)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

Riser 1U UCS C-Series M7 PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19T6S1XEV-D

1,9 TB 2,5 pol. Insira o valor 6G SATA Samsung SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Placa de rede Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fonte de alimentação de titânio de 1200 W para servidores C-Series

1

CAB-9K10A-EU

Cabo de alimentação, tomada de 250VAC 10A CEE 7/7, EU

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconhecido

1

Requisitos de hardware para migrar do M69X

PID

Descrição

Quantidade

UCS-M7-MLB

MLB DO RACK UCS M7

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 com CPU, memória, drv, backplane HDD/SSD 1U wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 rack c/oCPU, mem, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

SEM OPÇÃO DE KIT DE TRILHOS

1

CIMC-LATEST-D

IMC SW (Recomendado) versão mais recente para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Dissipador de calor UCS C220 M7 para dissipador de calor com GPU e C240

1

UCSC-BBLKD-M7

Painel de supressão de unidade UCS C-Series M7 SFF

8

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM em branco

31

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intermediária UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH Riser3 em branco

1

CBL-SATA-C220-D

Cabo SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Espaço em branco de preenchimento C220 M7 Riser2 HH

1

UCSC-PSU-BLK-D

Painel de supressão da fonte de alimentação para servidores M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

DDR5-4800 RDIMM de 32 GB, 1 Rx4 (16 Gbit)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

Riser 1U UCS C-Series M7 PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19TBM1XEV-D

1,9 TB 2,5 pol. Insira SATA 6G mícron G2 SSD

2

UCSC-P-IQ1GC

Placa de rede Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fonte de alimentação de titânio de 1200 W para servidores C-Series

1

CAB-9K10A-EU

Cabo de alimentação, tomada de 250VAC 10A CEE 7/7, EU

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconhecido

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

Desconhecido

1

CNDL-DESELECT-D

Cancelamento de seleção condicional

1

Guia de design de implantação

Essas configurações podem ser utilizadas como diretrizes para o número de usuários mencionados. Para requisitos de servidor mais precisos, navegue até este site.

Essas configurações foram feitas usando os valores padrão no site mencionado.

Até 1.000 usuários

Servidor 1x UCS-C M7 com 1x C100v em execução.

PID

Descrição

Quantidade

UCS-M7-MLB

MLB DO RACK UCS M7

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 com CPU, memória, drv, backplane HDD/SSD 1U wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 rack c/oCPU, mem, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

SEM OPÇÃO DE KIT DE TRILHOS

1

CIMC-LATEST-D

IMC SW (Recomendado) versão mais recente para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Dissipador de calor UCS C220 M7 para dissipador de calor com GPU e C240

1

UCSC-BBLKD-M7

Painel de supressão de unidade UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM em branco

31

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intermediária UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH Riser3 em branco

1

CBL-SATA-C220-D

Cabo SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Espaço em branco de preenchimento C220 M7 Riser2 HH

1

UCSC-PSU-BLK-D

Painel de supressão da fonte de alimentação para servidores M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

16 GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16 Gbit)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

Riser 1U UCS C-Series M7 PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD240GBM1XEVD

240 GB 2,5 pol. Insira SATA 6G mícron G2 SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Placa de rede Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fonte de alimentação de titânio de 1200 W para servidores C-Series

1

CAB-9K10A-EU

Cabo de alimentação, tomada de 250VAC 10A CEE 7/7, EU

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconhecido

1

Até 10 mil usuários

1x servidor UCS-C M7 com 3x C300v em execução.

PID

Descrição

Quantidade

UCS-M7-MLB

MLB DO RACK UCS M7

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 com CPU, memória, drv, backplane HDD/SSD 1U wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 rack c/oCPU, mem, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

SEM OPÇÃO DE KIT DE TRILHOS

1

CIMC-LATEST-D

IMC SW (Recomendado) versão mais recente para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Dissipador de calor UCS C220 M7 para dissipador de calor com GPU e C240

2

UCSC-BBLKD-M7

Painel de supressão de unidade UCS C-Series M7 SFF

8

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM em branco

30

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intermediária UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH Riser3 em branco

1

CBL-SATA-C220-D

Cabo SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Espaço em branco de preenchimento C220 M7 Riser2 HH

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000MT/s

2

UCS-MRX32G1RE1

DDR5-4800 RDIMM de 32 GB, 1 Rx4 (16 Gbit)

2

UCSC-RIS1A-22XM7

Riser 1U UCS C-Series M7 PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19TBM1XEV-D

1,9 TB 2,5 pol. Insira SATA 6G mícron G2 SSD

2

UCSC-P-IQ1GC

Placa de rede Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

2

UCSC-PSU1-1200W-D

Fonte de alimentação de titânio de 1200 W para servidores C-Series

1

CAB-9K10A-EU

Cabo de alimentação, tomada de 250VAC 10A CEE 7/7, EU

2

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconhecido

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

Desconhecido

1

CNDL-DESELECT-D

Cancelamento de seleção condicional

1

Até 50 mil usuários

2x servidores UCS-C M7 com 12x C600v em execução.

PID

Descrição

Quantidade

UCS-M7-MLB

MLB DO RACK UCS M7

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 com CPU, memória, drv, backplane HDD/SSD 1U wSFF

2

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 rack c/oCPU, mem, drv, 1U w

2

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores

2

UCSC-RAIL-NONE-D

SEM OPÇÃO DE KIT DE TRILHOS

2

CIMC-LATEST-D

IMC SW (Recomendado) versão mais recente para servidores C-Series.

2

UCSC-HSLP-C220M7

Dissipador de calor UCS C220 M7 para dissipador de calor com GPU e C240

4

UCSC-BBLKD-M7

Painel de supressão de unidade UCS C-Series M7 SFF

16

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM em branco

60

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intermediária UCS C220 M7 SATA

2

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH Riser3 em branco

2

CBL-SATA-C220-D

Cabo SATA C220M7 (1U)

2

UCSC-FBRS2-C220M7

Espaço em branco de preenchimento C220 M7 Riser2 HH

2

UCS-CPU-I8462Y+

Intel I8462Y+ 2,8 GHz/300W 32C/DDR5 de 60 MB 4800MT/s

4

UCS-MRX64G2RE1

DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 de 64 GB (16 Gbit)

4

UCSC-RIS1A-22XM7

Riser 1U UCS C-Series M7 PCIe Gen4 x16 HH

2

UCS-SD19TBM1XEV-D

1,9 TB 2,5 pol. Insira SATA 6G mícron G2 SSD

4

UCSC-P-IQ1GC

Placa de rede Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fonte de alimentação de titânio de 1200 W para servidores C-Series

4

CAB-9K10A-EU

Cabo de alimentação, tomada de 250VAC 10A CEE 7/7, EU

4

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconhecido

2

UCS-SID-WKL-UNK-D

Desconhecido

2

CNDL-DESELECT-D

Cancelamento de seleção condicional

1

Até 100 mil usuários

Servidores 4x UCS-C M7 com 24x C600v em execução.

PID

Descrição

Quantidade

UCS-M7-MLB

MLB DO RACK UCS M7

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 com CPU, memória, drv, backplane HDD/SSD 1U wSFF

4

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 rack c/oCPU, mem, drv, 1U w

4

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores

4

UCSC-RAIL-NONE-D

SEM OPÇÃO DE KIT DE TRILHOS

4

CIMC-LATEST-D

IMC SW (Recomendado) versão mais recente para servidores C-Series.

4

UCSC-HSLP-C220M7

Dissipador de calor UCS C220 M7 para dissipador de calor com GPU e C240

8

UCSC-BBLKD-M7

Painel de supressão de unidade UCS C-Series M7 SFF

32

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM em branco

120

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intermediária UCS C220 M7 SATA

4

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH Riser3 em branco

4

CBL-SATA-C220-D

Cabo SATA C220M7 (1U)

4

UCSC-FBRS2-C220M7

Espaço em branco de preenchimento C220 M7 Riser2 HH

4

UCS-CPU-I8462Y+

Intel I8462Y+ 2,8 GHz/300W 32C/DDR5 de 60 MB 4800MT/s

8

UCS-MRX64G2RE1

DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 de 64 GB (16 Gbit)

8

UCSC-RIS1A-22XM7

Riser 1U UCS C-Series M7 PCIe Gen4 x16 HH

4

UCS-SD19TBM1XEV-D

1,9 TB 2,5 pol. Insira SATA 6G mícron G2 SSD

8

UCSC-P-IQ1GC

Placa de rede Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fonte de alimentação de titânio de 1200 W para servidores C-Series

8

CAB-9K10A-EU

Cabo de alimentação, tomada de 250VAC 10A CEE 7/7, EU

8

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconhecido

4

UCS-SID-WKL-UNK-D

Desconhecido

4

CNDL-DESELECT-D

Cancelamento de seleção condicional

1

Informações Relacionadas

Utilize este guia para oferecer suporte à migração de configuração do Secure Email Gateway (ESA)/Security Management Appliance (SMA) do dispositivo para o modelo virtual:

- Ferramenta de dimensionamento Cisco Secure Email Gateway

- Guia de instalação do Cisco Secure Email Virtual Gateway e Secure Email and Web Manager Virtual Appliance

- Perguntas frequentes sobre implantação virtual do ESA/SMA

- Como carregar ou migrar a configuração do ESA em um ESA de substituição

- Suporte técnico e downloads da Cisco