Contents

Introdução

Pré-requisitos

Componentes Utilizados

Overview

Configurar

Configuração da WebUI

Configuração de CLI:

Verificar

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve a configuração do protocolo TLS v1.3 para o Cisco Secure Email Gateway (SEG).

Pré-requisitos

É desejável ter um conhecimento geral das definições e da configuração do SEG.

Componentes Utilizados

- As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Secure Email Gateway (SEG) AsyncOS 15.5.1 e mais recente.

- Definições de Configuração SSL do SEG.

"As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que você compreende o impacto potencial de qualquer comando."

Overview

O SEG integrou o protocolo TLS v1.3 para criptografar comunicações para SMTP e serviços relacionados a HTTPS; interface de usuário clássica, NGUI e API Rest.

O protocolo TLS v1.3 apresenta comunicação mais segura e negociação mais rápida à medida que a indústria trabalha para torná-lo o padrão.

O SEG usa o método de configuração SSL existente no SEG WebUI ou CLI do SSL com algumas configurações notáveis para destacar.

- Recomendações de precaução ao configurar os protocolos permitidos.

- As Cifras não podem ser manipuladas.

- O TLS v1.3 pode ser configurado para a GUI HTTPS, e-mail de entrada e e-mail de saída.

- As opções de seleção da caixa de verificação do protocolo TLS entre TLS v1.0 a TLS v1.3 usam um padrão ilustrado em mais detalhes no artigo.

Configurar

O SEG integra o protocolo TLS v1.3 para HTTPS e SMTP no AsycOS 15.5. É recomendável ter cuidado ao escolher as configurações do protocolo para evitar falhas de HTTPS e de entrega/recebimento de e-mail.

Versões anteriores do Cisco SEG suportam TLS v1.2 no high-end junto com outros provedores de e-mail como MS O365 suportando TLS v1.2 no momento em que o artigo foi escrito.

A implementação SEG da Cisco do protocolo TLS v1.3 suporta 3 cifras padrão que não podem ser alteradas ou excluídas dentro das definições de configuração de cifra SEG como os outros protocolos permitem.

As definições de Configuração SSL do SEG existentes ainda permitem a manipulação da manipulação de TLS v1.0, v1.1 e v1.2 para pacotes de codificação.

Cifras TLS 1.3:

TLS_AES_256_GCM_SHA384

TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256

TLS_AES_128_GCM_SHA256

Configuração a partir da WebUI

Navegue até > Administração do sistema > Configuração de SSL

- A seleção padrão do protocolo TLS após a atualização para o AsyncOS 15.5 inclui apenas TLS v1.1 e TLS v1.2.

- A configuração para "Outros serviços de cliente TLS" utiliza TLS v1.1 e TLS v1.2 com a opção de selecionar, usar apenas TLS v1.0.

Selecione "Edit Settings" (Editar configurações) para apresentar as opções de configuração.

- TLS v1.1 e TLS v1.2 são marcados com caixas ativas para selecionar os outros protocolos.

- O ? ao lado de cada TLS v1.3 é uma repetição das opções de Cifra estática.

- A opção "Outros serviços de cliente TLS:" agora apresenta a opção de utilizar o TLS v1.0 somente se selecionado.

As opções de seleção de protocolo TLS incluem TLS v1.0, TLS v1.1, TLS v1.2, TLS v1.3.

- Após a atualização para o AsyncOS 15.5, somente os protocolos TLS v1.1 e TLS v1.2 são selecionados por padrão.

Observação: o TLS1.0 é preterido e, portanto, desabilitado por padrão. O TLS v1.0 ainda estará disponível se o proprietário optar por ativá-lo.

- As opções da caixa de seleção acendem com caixas em negrito, apresentando as caixas Protocolos disponíveis e Esmaecido, para opções incompatíveis.

- As opções de exemplo na imagem ilustram as opções da caixa de seleção.

Visualização de exemplo pós-confirmação dos protocolos TLS selecionados.

Observação: as modificações no protocolo TLS HTTPS da GUI causam uma breve desconexão com a WebUI devido à redefinição do serviço https.

Configuração de CLI:

O SEG permite TLS v1.3 em 3 serviços:

- HTTPS DA GUI

- SMTP de entrada

- SMTP de saída

A execução do comando > sslconfig, gera os protocolos e as cifras configurados no momento para a GUI HTTPS, SMTP de entrada, SMTP de saída

- Método HTTPS da GUI: tlsv1_0tlsv1_1tlsv1_2tlsv1_3

- Método SMTP de entrada: tlsv1_0tlsv1_1tlsv1_2tlsv1_3

- Método SMTP de saída: tlsv1_1tlsv1_2tlsv1_3

Escolha a operação que deseja executar:

- GUI - Editar GUI HTTPS ssl configurações.

- INBOUND - Edite as configurações de ssl SMTP de Entrada.

- OUTBOUND - Edite as configurações de ssl SMTP de Saída.

[]> entrada

Insira o método SSL SMTP de entrada que deseja usar.

1. TLS v1.3

2. TLS v1.2

3. TLS v1.1

4. TLS v1.0

[2-4]> 1-3

Observação: o processo de seleção de SEG pode incluir um único número de menu, como 2, uma faixa de números de menu, como 1-4, ou números de menu separados por vírgulas 1,2,3.

Os prompts subsequentes do sslconfig da CLI aceitam o valor existente pressionando ‘enter’ ou modificando a configuração conforme desejado.

Conclua a alteração com o comando > commit >> insira um comentário opcional se desejar >> pressione "Enter" para concluir as alterações.

Verificar

Esta seção inclui alguns cenários básicos de teste e erros que podem ser apresentados devido a versões incompatíveis do protocolo TLS ou erros de sintaxe.

Exemplo de entrada de log de uma negociação SMTP de saída SEG que gera uma rejeição devido a um TLS v1.3 de destino sem suporte:

Wed Jan 17 20:41:18 2024 Info: DCID 485171 TLS deferring: (336151598, 'error:1409442E:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert protocol version') TLS version mismatch could be the failure reason

Exemplo de entrada de log de um SEG emissor que recebe um TLS v1.3 negociado com êxito:

Wed Jan 17 21:09:12 2024 Info: DCID 485206 TLS success protocol TLSv1.3 cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384

Exemplo de entrada de log de um SEG receptor sem TLS v1.3 habilitado.

Wed Jan 17 20:11:06 2024 Info: ICID 1020004 TLS failed: (337678594, 'error:14209102:SSL routines:tls_early_post_process_client_hello:unsupported protocol')

Recebimento de TLS v1.3 suportado por SEG

Wed Jan 17 21:09:12 2024 Info: ICID 1020089 TLS success protocol TLSv1.3 cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384

Para verificar a funcionalidade do seu navegador, basta abrir uma sessão do navegador da Web no SEG WebUI ou NGUI configurado com TLSv1.3.

Observação: todos os navegadores da Web testados já estão configurados para aceitar TLS v1.3.

- Teste: defina a configuração do navegador no Firefox desabilitando o suporte TLS v1.3 produz erros na ClassicUI e na NGUI do dispositivo.

- Interface de usuário clássica usando o Firefox configurada para excluir TLS v1.3, como um teste.

- A NGUI receberia o mesmo erro, com a única exceção sendo o número de porta 4431 (padrão) no URL.

- Para garantir a comunicação, verifique as configurações do navegador para garantir que TLSv1.3 esteja incluído. (Este exemplo é do Firefox e utiliza números de 1 a 4

Informações Relacionadas

- Cisco Secure Email Gateway - Guia de configuração

- Página inicial do Cisco Secure Email Gateway para guias de suporte

- Cisco Secure Email Gateway - Notas de versão