Contents

Introdução

Pré-requisitos

Componentes Utilizados

Overview

Configurar

Verificar

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve o recurso expandido de verificação de tamanho de chave maior do DKIM para e-mails assinados.

Pré-requisitos

É desejável ter conhecimento geral das definições e da configuração do SEG.

Componentes Utilizados

- Cisco Secure Email Gateway (SEG) AsyncOS 15.5.1 e mais recente

- Perfis de verificação DKIM

- Políticas de fluxo de e-mail

"As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que você compreende o impacto potencial de qualquer comando."

Overview

O SEG pode executar a verificação de entrada de e-mails assinados por DKIM.

Historicamente, o intervalo de chaves de verificação do SEG era de 512 a 2048 antes do AsyncOS 15.5.

O AsyncOS 15.5 suporta o intervalo de chaves de 1024-4096 bits

As chaves com tamanho de 512 e 768 bits15.5 estão agora obsoletas, embora os perfis contendo 512-768 antes da atualização permaneçam em serviço.

Configurar

A configuração do SEG é muito mínima para acomodar os novos tamanhos de chave.

Navegue na WebUI para:

- Políticas de e-mail

- Chaves de domínio

- Perfis de verificação DKIM

Perfil de verificação DKIM

Página Resumo de Perfis de Verificação DKIM

Aplique os novos perfis de verificação DKIM às políticas de fluxo de e-mail de entrada desejadas:

- Políticas de e-mail

- Políticas de fluxo de e-mail

- Escolha a Política de fluxo de e-mail desejada para aplicar o novo Perfil de verificação DKIM com base em suas preferências organizacionais.

- Role para baixo até a seção Recursos de segurança e localize "Verificação DKIM:"

- Selecione o perfil apropriado de sua escolha.

Observação: antes do AsyncOS 15.5, a verificação DKIM era limitada a 2048 bits e passaria um tamanho de chave maior como não assinado.

Verificar

O SEG não registra detalhes sobre o tamanho da chave nos logs de e-mail ou no rastreamento de mensagem.

Antes do AsyncOS 15.5, uma grande assinatura DKIM 1024-4096 passaria como não assinada.

Alguns indicadores pequenos do tamanho de chave grande DKIM exigem verificações pós-processamento.

- Recuperação do cabeçalho e revisão do valor b=. Esse valor é maior com o tamanho de chave maior, embora não seja um valor direto a ser computado.

- O registro DNS DKIM exibe a chave pública do par que aumenta em tamanho de (estimado) 180 bytes para 512 bits para 800 bytes para 4096 bits.

- Uma pesquisa pública para "DKIM key size check" (verificação do tamanho da chave DKIM) poderia produzir vários sites contendo ferramentas de pesquisa para recuperar registros DKIM. Usando o Seletor e o domínio, esses sites consultam o registro DNS e geram o tamanho do bit da chave, e os resultados da consulta DNS na saída.

Informações Relacionadas

- Cisco Secure Email Gateway - Guia de configuração

- Página inicial do Cisco Secure Email Gateway para guias de suporte

- Cisco Secure Email Gateway - Notas de versão