Contents

Introduction

Procedimento

Introduction

Este documento descreve como desativar corretamente um ESA (Email Security Appliance, dispositivo de segurança de e-mail) para problemas ou manutenção relacionados à infraestrutura.

Procedimento

NOTE: Deve-se ter muito cuidado ao desligar o ESA, pois um desligamento incorreto pode fazer com que a fila de correio ou a estrutura do sistema de arquivos se tornem inconsistentes.  O e-mail deve ser esgotado antes de você colocar o sistema off-line.

Desligamento (todos os comandos são da CLI [Command Line Interface])

1. Suspenda o ouvinte.  Comando CLI 'suspendlistener'.

2. Force a liberação de todas as mensagens que ainda podem estar na fila de entrega.   Comando CLI 'Delinow'.

3. Verifique a fila em alguns minutos. Qualquer mensagem restante "deve" ser devolvida para notificar o remetente de não-entrega.   Comando CLI 'bouncerecipients'.

4. Agora, você pode encerrar o dispositivo. Comando CLI ''shutdown'.

5. Depois que o equipamento for desligado, você poderá desconectar os cabos de alimentação e continuar com a manutenção ou outras ações.

Ligação do sistema

1. Para ligar o aparelho, ative o botão liga/desliga na parte frontal do aparelho.

2. Dependendo do motivo do desligamento, faça as alterações aplicáveis no aplicativo.

3. Retomar o ouvinte que foi suspenso na Etapa 1 do procedimento de desligamento.   Comando CLI 'resume'.

4. Verifique os mail_logs para garantir que o sistema processa o e-mail corretamente.   Comando CLI 'tail' -> 'number from your mail logs'.