Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Perguntas freqüentes

Introdução

Este documento descreve a integração perfeita do SNA com o Splunk usando o Cisco Security Cloud para uma resposta mais rápida a incidentes para as ameaças identificadas.

Pré-requisitos

Conhecimento básico do Splunk e dos dispositivos da Cisco.

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware e software:

Empresa Splunk

Análise de rede segura v7.5.2.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Etapa1: Acesse o aplicativo Splunk e instale o aplicativo Cisco Security Cloud.

i. Faça login no portal da Web Splunk com as credenciais de administrador e, em um login bem-sucedido, a página inicial pode ser vista com a lista de aplicativos instalados no lado esquerdo na seção App:

ii) Para integrar o SNA com o Splunk, é necessário instalar o Cisco Security Cloud Application, que pode ser obtido em qualquer um dos métodos mencionados:

1. Selecione Find More Apps no menu suspenso.

b. Procure mais aplicativos sob o ícone de equipamento Gerenciador.

Passo 2: Instalação do Cisco Security Cloud Application.

i. Procure o Cisco Security Cloud Application. Agora, role para baixo até encontrar o aplicativo ou pesquise a nuvem de segurança da Cisco.

Caution: Não se confunda com o Cisco Cloud Security App.

ii) Instale o aplicativo clicando no botão Instalar.

iii) No momento em que você clica no botão de instalação, uma janela aparece solicitando as credenciais da conta Splunk antes de instalar o aplicativo. Forneça as credenciais e clique em Concordo e instalar para continuar.

Tip: Forneça as credenciais usadas para acessar o portal Splunk, não as credenciais de administrador usadas para o aplicativo empresarial Splunk durante o logon.

iv) Uma mensagem é exibida sobre a instalação bem-sucedida do aplicativo conforme descrito. Clique em Concluído.

Passo 3: Verificação da instalação do aplicativo de nuvem de segurança da Cisco.

i. Clique na opção suspensa Apps e agora o aplicativo poderá ser visto na lista após a instalação bem-sucedida:

ii. Selecione Cisco Security Cloud clicando nele. Você será redirecionado para a página Configuração de aplicativos, onde todos os produtos de segurança de nuvem da Cisco disponíveis poderão ser encontrados.

Passo 4: Integração com Secure Network Analytics (SNA).

O objetivo deste documento é destacar as etapas de instalação do Splunk com Secure Network Analytics (SNA) mencionadas mais adiante.

i. Procure o Secure Network Analytics e, quando ele aparecer, selecione Configure Application:

ii) Ao selecionar a opção de configuração, a página de configuração do detalhe a ser adicionado é exibida.

iii) Preencha todos os detalhes obrigatórios como mencionado para os Detalhes da conexão SNA:

1. Nome de entrada: qualquer nome exclusivo para SNA

2. Endereço do gerenciador (endereço IPv4 ou IPv6 ou nome de host): IP de gerenciamento do SNA Manager principal

3. ID do Domínio: Informe o Valor em relação ao domain_ID (por exemplo, 301)

4. Nome de usuário: O nome de usuário do gerenciador principal (por exemplo, admin)

5. Senha: Senha do usuário gerente principal

iv) Deixe as configurações restantes com seus valores padrão ou modifique-as conforme necessário e clique em Salvar. Uma mensagem bem-sucedida é exibida na tela após a conclusão.

Passo 5: Verificação da integração.

Esta é uma etapa importante na qual você precisa verificar se a integração executada na etapa anterior foi realizada com êxito ou não.

i. O status da conexão para a entrada deve ser Connected na guia Application Setup com o padrão como Enabled para o nome direito no campo Input.

ii. Selecione o Secure Network Analytics Dashboard na lista suspensa e as estatísticas começarão a refletir no painel.

Perguntas freqüentes

Onde encontrar a ID de domínio do gerenciador SNA?

Resposta:

i. Faça login no gerenciador principal do SNA e redirecione para a URL da página de administração do dispositivo ou do Índice IP do gerenciador.

ii) Procure a pasta smc na seção Suporte.

iii) Abra o arquivo domain.xml disponível na pasta domain_XXX na pasta config.