Contents

Introdução

Este documento descreve como alterar o endereço IP de um sensor Secure Cloud Analytics ONA.

Pergunta: Como altero o endereço IP no meu sensor Secure Cloud Analytics ONA

Resposta:

- Faça login no ONA Sensor CLI

- Faça um backup do arquivo em /etc/netplan/[file_name].yml

- sudo cp /etc/netplan/[nome_do_arquivo].yml /opt/obsrvbl-ona/[nome_do_arquivo].yml.bak

- Use nano ou vi para editar o arquivo de configuração do netplan yml

- "sudo nano [file_name].yml"

- Atualize o endereço IP e o Gateway e salve o arquivo yml.

- Reaplicar a configuração do netplan recém-atualizada

- sudo netplan apply

A captura de tela mostra um exemplo de arquivo de configuração /etc/netplan/01-netcfg.yaml de um sistema de laboratório