Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Verificar

Troubleshooting

Introdução

Este documento descreve como atribuir endereços IP estáticos a usuários de VPN de acesso remoto usando um mapa de atributos LDAP.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Active Directory (AD)

- LDAP (Lightweight Diretory Access Protocol)

- Defesa contra ameaças do Cisco Secure Firewall

- Cisco Secure Firewall Management Center

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Windows Server 2022

- FTD versão 7.4.2

- FMC versão 7.4.2

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Observação: a opção de usar um Realm para atribuição de endereço IP e configurar mapas de atributos LDAP é suportada no firepower versão 6.7 ou posterior. Verifique se a versão do firepower é 6.7 ou posterior antes de continuar.

Configurar

Etapa 1. Navegue até Devices > Remote Access e selecione a Remote Access VPN Policy desejada. Selecione o Perfil de Conexão desejado. Na guia AAA, selecione um território para Authentication Server e Authorization Server.

Etapa 2. Navegue até Devices > Remote Access e selecione a política de VPN de acesso remoto desejada. Navegue até Advanced > Address Assignment Policy e verifique se a opção Use authorization server (Only for RADIUS or Realm) está habilitada.

Etapa 3. Navegue até Avançado > Mapeamento de atributos LDAP e adicione um Mapa de nomes com o Nome do atributo LDAP definido como msRADIUSFramedIPAddress e Nome do atributo Cisco definido comoIETF-Radius-Framed-IP-Address.

Etapa 4. No servidor Windows AD, abra o Gerenciador do Servidor e navegue para Ferramentas > Usuários e Computadores do Ative Diretory. Clique com o botão direito do mouse em um usuário, selecione Properties > Dial-in e marque a caixa chamada Assign Static IP Addresses.

Etapa 5. Selecione Static IP Addresses e atribua um endereço IP estático ao usuário.

Etapa 6. Conecte-se ao gateway VPN e faça login usando o Cisco Secure Client. O endereço IP estático configurado é atribuído ao usuário.

Verificar

Habilite debug ldap 255 e verifique se o atributo LDAP msRADIUSFramedIPAddress foi recuperado:

[13] Session Start

[13] New request Session, context 0x000015371bf7a628, reqType = Authentication

[13] Fiber started

[13] Creating LDAP context with uri=ldap://192.168.2.101:389

[13] Connection to LDAP server: ldap://192.168.2.101:389, status = Successful

[13] supportedLDAPVersion: value = 3

[13] supportedLDAPVersion: value = 2

[13] Binding as (Administrator@test.example) [Administrator@test.example]

[13] Performing Simple authentication for Administrator@test.example to 192.168.2.101

[13] LDAP Search:

Base DN = [CN=Users,DC=test,DC=example]

Filter = [sAMAccountName=jdoe]

Scope = [SUBTREE]

[13] User DN = [CN=John Doe,CN=Users,DC=test,DC=example]

[13] Talking to Active Directory server 192.168.2.101

[13] Reading password policy for jdoe, dn:CN=John Doe,CN=Users,DC=test,DC=example

[13] Read bad password count 0

[13] Binding as (jdoe) [CN=John Doe,CN=Users,DC=test,DC=example]

[13] Performing Simple authentication for jdoe to 192.168.2.101

[13] Processing LDAP response for user jdoe

[13] Message (jdoe):

[13] Authentication successful for jdoe to 192.168.2.101

[13] Retrieved User Attributes:

[13] objectClass: value = top

[13] objectClass: value = person

[13] objectClass: value = organizationalPerson

[13] objectClass: value = user

[13] cn: value = John Doe

[13] sn: value = Doe

[13] givenName: value = John

[13] distinguishedName: value = CN=John Doe,CN=Users,DC=test,DC=example

[13] instanceType: value = 4

[13] whenCreated: value = 20240928142334.0Z

[13] whenChanged: value = 20240928152553.0Z

[13] displayName: value = John Doe

[13] uSNCreated: value = 12801

[13] uSNChanged: value = 12826

[13] name: value = John Doe

[13] objectGUID: value = ......fA.f...;.,

[13] userAccountControl: value = 66048

[13] badPwdCount: value = 0

[13] codePage: value = 0

[13] countryCode: value = 0

[13] badPasswordTime: value = 0

[13] lastLogoff: value = 0

[13] lastLogon: value = 0

[13] pwdLastSet: value = 133720070153887755

[13] primaryGroupID: value = 513

[13] userParameters: value = m: d.

[13] objectSid: value = ............Q=.S....=...Q...

[13] accountExpires: value = 9223372036854775807

[13] logonCount: value = 0

[13] sAMAccountName: value = jdoe

[13] sAMAccountType: value = 805306368

[13] userPrincipalName: value = jdoe@test.example

[13] objectCategory: value = CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=test,DC=example

[13] msRADIUSFramedIPAddress: value = -1408232375

[13] mapped to IETF-Radius-Framed-IP-Address: value = -1408232375

[13] msRASSavedFramedIPAddress: value = -1408232375

[13] dSCorePropagationData: value = 16010101000000.0Z

[13] lastLogonTimestamp: value = 133720093118057231

[13] Fiber exit Tx=522 bytes Rx=2492 bytes, status=1

[13] Session End

Troubleshooting

Comandos debug:

debug webvpn 255

debug ldap

Comando para validar o endereço IP estático atribuído ao usuário do RA VPN desejado:

show vpn-sessiondb anyconnect filter name <username>

firepower# show vpn-sessiondb anyconnect filter name jdoe

Session Type: AnyConnect

Username : jdoe Index : 7

Assigned IP : 172.16.20.73 Public IP : 10.0.0.10

Protocol : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel

License : AnyConnect Premium

Encryption : AnyConnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)AES-GCM-128 DTLS-Tunnel: (1)AES-GCM-256

Hashing : AnyConnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)SHA256 DTLS-Tunnel: (1)SHA384

Bytes Tx : 14664 Bytes Rx : 26949

Group Policy : DfltGrpPolicy Tunnel Group : RAVPN_PROFILE

Login Time : 11:45:48 UTC Sun Sep 29 2024

Duration : 0h:38m:59s

Inactivity : 0h:00m:00s

VLAN Mapping : N/A VLAN : none

Audt Sess ID : cb0071820000700066f93dec

Security Grp : none Tunnel Zone : 0