Contents

Introdução

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve o que usar para monitoramento de failover na VPN site a site para acesso seguro.

Problema

A falta de monitoramento eficaz pode levar a interrupções operacionais significativas. Uma lacuna no monitoramento de rede pode prejudicar a interoperabilidade de uma organização e pode resultar na perda da imagem de uma organização ou em uma perda financeira que pode afetar a continuidade dos negócios de uma organização.

Além disso, a ausência de mecanismos de failover resulta nesses problemas sem uma resposta automatizada para redirecionar o tráfego quando um túnel VPN falha, seja devido à falha do provedor ou outras causas relacionadas ao tráfego da Internet.

Solução

Para resolver esse problema, você pode monitorar um IP ou domínio que pode ajudá-lo a identificar uma falha na rede quando uma VPN é estabelecida para acesso seguro para saber quando você está tendo problemas de conexão de um dos túneis.

Você pode usar este domínio ou IP para monitorar a comunicação com o Secure Access:

- service.sig.umbrella.com porta 80

- 146.112.255.40 porta 80

Para obter mais informações, verifique Monitor Network Tunnel Status

Observação: este domínio e IP respondem apenas aos dispositivos por trás do Secure Access. Não há suporte para ICMP.

Informações Relacionadas

- Guia do usuário do Secure Access

- Suporte técnico e downloads da Cisco

- Monitorar o status do túnel de rede