Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Licenciamento

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Fluxo do Assistente do FMC

Fluxo HA de FTD

Fluxo FTD do cluster

Verificação

Introduction

Este documento descreve o  Upgrade Wizard na Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) e as diferentes opções para usá-lo.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Licenciamento

Sem necessidade de licença específica, a licença básica é suficiente

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD),Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) versão 7.2.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Um novo  Upgrade Wizard para FTD foi introduzido na versão 7.0 do software FTD

As vantagens que este assistente oferece são:

- New Device página de upgrade

- Várias atualizações de FTD em paralelo

- Melhor organização para selecionar o dispositivo de destino a ser atualizado

Fluxo do Assistente do FMC

As etapas 1, 2 e 3 são opcionais, o atalho começa na etapa 4.

Etapa 0. Carregue o pacote a ser instalado no FMC.

Etapa 1. Navegue até   Devices > Device management.

Etapa 2. Selecione o dispositivo a ser atualizado para ter um menu na parte superior.

Etapa 3. Clique em  Upgrade Firepower Software para ter a  Device Upgrade exibir.

Atalho: Selecionar  Devices / Device Upgrade no menu geral.

Etapa 4. Verifique se os dispositivos a serem atualizados estão selecionados.

Etapa 5. No  Upgrade to selecione a versão de destino.

Etapa 6. No menu mostrado, envie a imagem para o FTD para copiar o pacote de atualização se esse processo não tiver sido feito.

(A Cisco recomenda que você distribua as atualizações da maneira antiga, por meio  Configuration > Updates).

Passo 7. Clique em  Readiness marque-o e monitore-o nas tarefas de menu para conclusão. Depois de concluído, clique em  Next.

Etapa 8. Clique em  Start Upgrade e confirme com o  Upgrade botão.

Etapa 9. Clique em  Finish para concluir e fechar o assistente.

Etapa 10. Monitore as tarefas no  Tasks menus.

Fluxo HA de FTD

Para o fluxo de atualização de HA do FTD, a única opção a ser modificada é decidir qual unidade de FTD atua como ativa e qual como em espera.

O processo para uma atualização FTD-HA é o seguinte:

1. Atualização da unidade em espera (recarregamento feito automaticamente).

2. Failover.

3. Atualização da nova unidade em espera (recarregamento feito automaticamente).

4. Failover manual (opcional).

Fluxo FTD do cluster

No fluxo de atualização do cluster, a ordem de atualização das unidades de dados pode ser modificada de acordo com os requisitos.

O fluxo normal é:

1. Atualização da(s) unidade(s) de dados (recarga feita automaticamente).

2. Desabilitar cluster na unidade de controle (feito automaticamente).

3. Atualize a unidade de controle antiga (recarregamento feito automaticamente).

4. Associe a unidade de cluster antiga ao cluster (feito automaticamente).

Depois que a verificação de preparação for concluída para os dispositivos do cluster, clique no botão com a legenda  Change Upgrade Order.

Um menu pop-up é exibido e, em seguida, basta arrastar e soltar até o topo na ordem desejada.

Verificação

- Monitore cada etapa no menu Tasks.

- No  Devices Management há uma nova guia chamada  Upgrade, que mostra o caminho de atualização do dispositivo.