Contents

O endereço IP da interface selecionada nas configurações do portal é indefinido

SeveridadeICS

Impacto

Descrição

MensagemSyslog

Exemplo de mensagem de syslog

Famíliade produtos

Regex

Recomendação

Comandos

O endereço IP da interface selecionada nas configurações do portal é indefinido

SeveridadeICS

4 - Aviso

Impacto

A interface usada na configuração do portal não tem endereço IP, isso impedirá que o usuário entre no portal.

Descrição

Essa mensagem indica que o endereço IP da interface selecionada nas configurações do portal está indefinido no nó ISE.

MensagemSyslog

15056

Exemplo de mensagem de syslog

2021 Oct 21 01:01:01 Cisco-Test-ISE-01 CISE_Identity_Stores_Diagnostics 0000000439

1 0 2021-10-21 09:56:30.791 -05:00 0848373896 15056 ERROR Policy:

IP Address for interface selected in portal settings is undefined,

ConfigVersionId=9, Device IP Address=10.10.10.2, UserName=hegde, Protocol=Tacacs,

RequestReceivedTime=1314732689, PolicyType=ServiceSelectionPolicy,

Famíliade produtos

Cisco Identity Services Engine

Regex

N/A

Recomendação

Resolução da sugestão:

1. Verifique se a interface usada no portal tem endereço IP. Faça login na CLI, mostre executar e valide o endereço IP da interface usada no portal.

2. O ISE tem vários portais - Convidado, Postura, BYOD. Para o portal Convidado, navegue até Centros de trabalho > Convidado > Portal e componentes > Validar interface selecionados em cada portal.

3. Para o portal Postura, navegue para Centros de trabalho > Postura > Provisionamento de cliente > Validar interface selecionados em cada portal.

Comandos

N/A