Contents

Introdução

Pré-requisitos

Informações de Apoio

Componentes Utilizados

Diagrama de fluxo de alto nível

Detalhes adicionais

Comandos CLI

Fluxo de Execução do Usuário

Solução de problemas e registro

FAQ

Referência

Introdução

Este documento descreve a Matriz de Suporte de Certificação USGv6 para ISE 3.3 Patch 4.

Pré-requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Identity Services Engine (ISE) 3.3

- Conhecimento básico sobre IPv6

Informações de Apoio

- A estrutura USGv6 (U.S. Government IPv6) (https://www.nist.gov/programs-projects/usgv6-program/usgv6) é um conjunto de padrões técnicos, requisitos de teste e compra para IPv6 no Governo Federal dos EUA.

- Os objetivos da estrutura são:

1. Promover a adoção do IPv6 no sistema governamental.

2. Garanta a integração bem-sucedida do IPv6.

3. Garantir que produtos certificados possam ser implantados com segurança em ambientes IPv6

- A estrutura do USGv6 inclui:

1. Perfil do USGv6: Um conjunto de especificações de protocolo que inclui a funcionalidade básica do IPv6, requisitos específicos e recursos opcionais.

2. Programa de teste do USGv6: Um programa que se alinha aos esforços já realizados pelo setor em termos de teste e certificação de produtos.

3. Alinhamento com os esforços do setor

- A estrutura do USGv6 se alinha aos esforços atuais liderados pelo setor, como:

1. Pronto para IPv6

2. Fórum IPv6

3. DODv6

Componentes Utilizados

Cisco Identity Services Engine 3.3 Patch 4

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Diagrama de fluxo de alto nível

Fluxo do USGv6

Detalhes adicionais

- Suportado no 3.3 Patch 4 a partir de agora.

- Quando ativado ou desativado, o sistema faz uma reinicialização após fazer as alterações necessárias.

- USGv6 enable EUI64 é o padrão para o endereço ipv6 (usando o endereço mac do sistema)

- O comando USGv6 enable opaque define o segredo estável para o endereço ipv6.

- O administrador pode alternar entre EUI64 e opaco com base na necessidade. Uma reinicialização é executada a cada vez.

- Se habilitado, o USGv6 deve ser desabilitado após a atualização.

- O estado do USGv6 permanecerá em um sistema se a restauração for executada no sistema.

Exemplo: Qualquer backup obtido de um nó desabilitado por USGv6, se restaurado em um nó habilitado por USGv6, o estado do nó restaurado será habilitado somente por USGv6.

Comandos CLI

- Usgv6

Possíveis conclusões:

disable Desabilitar definir usgv6 disable

enable Configure Usgv6 enable

status Mostrar status do Usgv6

- Usgv6 enable

Possíveis conclusões:

EUI64 Set Usgv6 enable com EUI64

Habilitação de Usgv6 de Conjunto Opaco com Opaco

- Usgv6 disable

- status de Usgv6

- Mais sobre EUI64 e Opaco:

EUI-64 (Extended Unique Identifier) é um método que você pode usar para configurar automaticamente endereços de host IPv6. Um dispositivo IPv6 deve usar o endereço MAC de sua interface para gerar um ID de interface exclusivo de 64 bits.

Opaco/SLAAC é um recurso IPv6 que permite que os hosts gerem automaticamente seus próprios endereços em vez de usar o endereço MAC da interface.

Fluxo de Execução do Usuário

Comandos CLI

Solução de problemas e registro

- Nenhum arquivo de log novo foi adicionado a este recurso.

- Os logs para a execução do recurso estão no ADE.log

Registrar trechos:

asc-ise33p4-1640/admin#usgv6 enable EUI64

%AVISO: Isso habilitará a compatibilidade do USGV6, EUI64 com o SO subjacente e também reinicializará o nó.

Deseja continuar (s/n) y

O sistema será reinicializado agora.

Logs ADE:

2025-03-17T15:43:39.166258+00:00 asc-ise33p4-1640 raiz: Reinicializando o sistema usgv6enable, Opaco

asc-ise33p4-1640/admin#show application status ise

ID DO PROCESSO DO ESTADO DO NOME DO PROCESSO DO ISE

--------------------------------------------------------------------

Ouvinte de banco de dados executando 4576

Servidor de banco de dados executando 90 PROCESSES

O servidor de aplicativos não está em execução

O banco de dados do Profiler não está em execução

O mecanismo de indexação do ISE não está em execução

O Conector AD não está em execução

O banco de dados da sessão M&T não está em execução

Processador de Log M&T não está em execução

O Serviço da Autoridade de Certificação não está em execução

Serviço EST não está em execução

Serviço do Mecanismo SXP desabilitado

Serviço TC-NAC desabilitado

Serviço WMI PassiveID desabilitado

Serviço Syslog PassiveID desabilitado

Serviço de API PassiveID desabilitado

Serviço PassiveID Agent desabilitado

Serviço de Ponto de Extremidade PassiveID desabilitado

Serviço SPAN PassiveID desabilitado

Servidor DHCP (dhcpd) desabilitado

Servidor DNS (nomeado) desabilitado

Serviço de mensagens do ISE executando 8556

Inicializando o Serviço de Banco de Dados do Gateway da API do ISE

O Serviço de Gateway da API do ISE não está em execução

O serviço ISE pxGrid Direct não está em execução

Serviço de Política de Segmentação desabilitado

Serviço de autenticação REST desabilitado

Conector SSE desabilitado

Hermes (pxGrid Cloud Agent) desativado

McTrust (Meraki Sync Service) desabilitado

MFA (Duo Sync Service) desabilitado

O ISE Node Exporter não está em execução

O ISE Prometheus Service não está em execução

O serviço ISE Grafana não está em execução

LogAnalytics do ISE MNT Pesquisa elástica não está em execução

O Serviço de LogStash do ISE não está em execução

O serviço ISE Kibana não está em execução

O serviço IPSec nativo do ISE não está em execução

O MFC Profiler não está em execução

status asc-ise33p4-1640/admin#usgv6

Usgv6 Ativado, EUI64

FAQ

Pergunta: A habilitação do USGv6 EUI64 envolve uma reinicialização do nó ISE?

Resposta: Yes

Pergunta: A habilitação de USGv6 Opaco envolve a reinicialização do nó ISE?

Resposta: Yes

Pergunta: O USGv6 está habilitado ou desabilitado por padrão?

Resposta: Desabilitado

Pergunta: Qual é a primeira versão do ISE que suporta USGv6?

Resposta: Este recurso é suportado atualmente no ISE versão 3.3 Patch 4.

Referência

USGv6 Revisão 1: https://www.nist.gov/programs-projects/usgv6-program/usgv6-revision-1

Detalhes técnicos do USGv6: https://www.nist.gov/programs-projects/usgv6-program/technical-details