Contents

Introduction

Pergunta. Após a atualização do ISE para 2.4, você pode receber um Alarme "Alarmes: Menos licenças de VM instaladas do que os nós de VM implantados", mesmo que todas as licenças necessárias tenham sido instaladas antes da atualização.

Introduction

Pergunta. Após a atualização do ISE para 2.4, você pode receber um Alarme "Alarmes: Menos licenças de VM instaladas do que os nós de VM implantados", mesmo que todas as licenças necessárias tenham sido instaladas antes da atualização.

Resposta. Para a versão 2.4, é recomendável instalar as licenças de VM apropriadas para os nós de VM em sua implantação. Você deve instalar as licenças de VM com base no número de nós de VM e nos recursos de cada nó de VM, como CPU e memória. Caso contrário, você receberá avisos e notificações para adquirir e instalar as chaves de licença da VM na Versão 2.4, mas os serviços não serão interrompidos.

O próprio alarme se manifestará de várias maneiras.

- Aviso de licença no primeiro login após a atualização:

- Mensagem de informações de licença no primeiro login após a atualização:

- Alarme no Dashlet Alarmes:

Licenças de VM são oferecidas em três categorias: Pequena, Média e Grande. Por exemplo, se você estiver usando um nó de VM equivalente a 3595 com 8 núcleos e 64 GB de RAM, talvez precise de uma licença de VM de categoria média, se quiser replicar os mesmos recursos na VM. Você pode instalar várias licenças de VM com base no número de VMs e seus recursos de acordo com seus requisitos de implantação.

As licenças de VM são licenças de infraestrutura, portanto, você pode instalar licenças de VM independentemente das licenças de endpoint disponíveis em sua implantação. Você pode instalar uma licença de VM mesmo que não tenha instalado nenhuma licença de Avaliação, Base, Plus ou Apex em sua implantação. No entanto, para usar os recursos habilitados pelas licenças Base, Plus ou Apex, você deve instalar as licenças apropriadas.

Depois de instalar ou atualizar para a versão 2.4, se houver alguma incompatibilidade entre o número de nós de VM implantados e as licenças de VM instaladas, os alarmes serão exibidos no dashlet Alarmes a cada 14 dias. Os alarmes também serão exibidos se houver alguma alteração nos recursos do nó da VM ou sempre que um nó da VM for registrado ou desregistrado.

As licenças de VM são licenças vitais. As alterações de licenciamento de VM são exibidas toda vez que você faz login na GUI do Cisco ISE, até que você marque a caixa de seleção "Não mostrar esta mensagem novamente" no pop-up de notificação.

Se você estiver planejando atualizar para a versão 2.4, entre em contato com licensing@cisco.com com os números de pedidos de vendas que incluem a compra de VM para adquirir uma licença de VM média para cada VM adquirida anteriormente. Você também deve incluir seu CCOID junto com o número do pedido de vendas. O alias é somente para clientes comprados anteriormente que desejam atualizar para 2.4 e precisam de PAKs. Espera-se que novos clientes canalizem suas compras através de vendas diretas ou parceiros que os guiarão pelo processo de compra regular.

A tabela a seguir mostra o mínimo de recursos de VM por categoria:

Categoria da VM

Intervalo de RAM

Número de CPUs

Pequeno

16 GB

12 CPUs

Médio

64 GB

16 CPUs

Grande

256 GB

16 CPUs

Para obter mais informações sobre as licenças, consulte o capítulo "Licenças do Cisco ISE" no Cisco Identity Services Engine Administrator Guide, Release 2.4.

Essas informações também estão disponíveis no guia de atualização:

Guia de atualização do Cisco Identity Services Engine, versão 2.4