Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de fluxo de nível elevado

Distribua e configurar o varredor de Nexpose

Etapa 1. Distribua o varredor de Nexpose.

Etapa 2. Configurar o varredor de Nexpose.

Configurar o ISE

Etapa 1. Permita serviços TC-NAC.

Etapa 2. Certificado do varredor de Nexpose da importação.

Etapa 3. Configurar o exemplo do varredor TC-NAC de Nexpose.

Etapa 4. Configurar o perfil da autorização para provocar a varredura VA.

Etapa 5. Configurar políticas da autorização.

Verificar

Identity Services Engine

Varredor de Nexpose

Troubleshooting

Debuga no ISE

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar e pesquisar defeitos o NAC Ameaça-céntrico com o Rapid7 no motor do serviço da identidade (ISE) 2.2. A característica céntrica do controle de acesso de rede da ameaça (TC-NAC) permite-o de criar as políticas da autorização baseadas nos atributos da ameaça e da vulnerabilidade recebidos dos adaptadores da ameaça e da vulnerabilidade.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento básico destes assuntos:

- Motor do serviço da identidade de Cisco

- Scanner de vulnerabilidade de Nexpose

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão 2.2 do motor do serviço da identidade de Cisco

- Cisco Catalyst 2960S Switch 15.2(2a)E1

- Edição de empreendimento do scanner de vulnerabilidade Rapid7 Nexpose

- Pacote de serviços 1 de Windows 7

- Windows Server 2012 R2

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Diagrama de fluxo de nível elevado

Este é o fluxo:

1. O cliente conecta à rede, o acesso limitado é dado e o perfil com avalia vulnerabilidades que a caixa de seleção permitida é atribuída.

2. O nó PSN envia o mensagem do syslog à autenticação de confirmação do nó MNT ocorreu e a varredura VA era o resultado da política da autorização.

3. O nó MNT submete a VARREDURA ao nó TC-NAC (que usa Admin WebApp) que usa estes dados:

- MAC address

- Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT

- Intervalo da varredura

- Varredura periódica permitida

- Originando o PSN

4. Nexpose TC-NAC (encapsulado no recipiente do estivador) comunica-se com o varredor de Nexpose para provocar a varredura se necessário.

5. O varredor de Nexpose faz a varredura do valor-limite pedido pelo ISE.

6. O varredor de Nexpose envia os resultados da varredura ao ISE.

7. Os resultados da varredura são enviados para trás a TC-NAC:

- MAC address

- Todas as contagens CVSS

- Todas as vulnerabilidades (título, CVEIDs)

8. TC-NAC atualiza a BANDEJA com todos os dados da etapa 7.

9. O CoA é provocado se necessário de acordo com a autorização a política configurada.

Distribua e configurar o varredor de Nexpose

Cuidado: A configuração de Nexpose neste documento é feita para as finalidades do laboratório, consulta por favor com os coordenadores Rapid7 para considerações de projeto

Etapa 1. Distribua o varredor de Nexpose.

O varredor de Nexpose pode ser distribuído dos ÓVULOS arquiva, instalado sobre Linux e o SO Windows. Neste documento, a instalação é feita em Windows Server 2012 R2. Transfira a imagem do Web site Rapid7 e comece a instalação. Quando você configura o tipo e o destino selecionam o console da Segurança de Nexpose com local fazem a varredura do motor

Uma vez que a instalação está completa, repartições do server. Após o lançamento, o varredor de Nexpose deve ser acessível através da porta 3780, segundo as indicações da imagem:

Segundo as indicações da imagem, o varredor examina o processo de inicialização do console da Segurança:

Obter mais tarde a acesso ao GUI a chave de licença deve ser fornecida. Note por favor a edição de empreendimento do varredor de Nexpose está exigido, varreduras não são provocados se a edição da comunidade é instalada.

Etapa 2. Configurar o varredor de Nexpose.

A primeira etapa é ao certificado da instalação no varredor de Nexpose. O certificado neste documento é emitido por mesmo CA que certificado admin para ISE (LABORATÓRIO CA). Navegue à administração > ajustes globais e do console. Seleto administre sob o console, segundo as indicações da imagem.

O clique controla o certificado, segundo as indicações da imagem:

Segundo as indicações da imagem, o clique cria dentro o certificado novo. Incorpore o Common Name e os todos os outros dados que você goste de ter no certificado de identidade do varredor de Nexpose. Assegure-se de que o ISE possa resolver o FQDN do varredor de Nexpose com DNS.

Exporte a solicitação de assinatura de certificado (CSR) para o terminal.

Neste momento, você precisa de assinar o CSR com Certificate Authority (CA).

Importe o certificado emitido por CA clicando no certificado de importação.

Configurar um local. O local contém ativos que você deve poder fazer a varredura e a conta que é usada para integrar o ISE com varredor de Nexpose deve ter privilégios controlar locais e criar relatórios. Navegue para criar > local, segundo as indicações da imagem.

Segundo as indicações da imagem, dê entrada com o nome do local na informação & na ABA de segurança. Os ativos catalogam devem conter endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT dos ativos válidos, os valores-limite que são elegíveis para a exploração da vulnerabilidade.

Certificado de CA de importação que assinou o certificado ISE na loja confiada. Navegue à administração > aos certificados de raiz > controlam > certificados de importação.

Configurar o ISE

Etapa 1. Permita serviços TC-NAC.

Permita serviços TC-NAC no nó ISE. Note estes:

- O serviço céntrico da ameaça NAC exige uma licença do vértice.

- Você precisa um nó do serviço da política separada (PSN) para o serviço céntrico da ameaça NAC.

- O serviço céntrico da ameaça NAC pode ser permitido em somente um nó em um desenvolvimento.

- Você pode adicionar somente um exemplo de um adaptador pelo vendedor para o serviço da avaliação da vulnerabilidade.

Etapa 2. Certificado do varredor de Nexpose da importação.

Importe o certificado de CA do varredor de Nexpose na loja dos certificados confiáveis em Cisco ISE (a administração > > gerenciamento de certificado > certificados confiáveis > importação dos Certificados). Assegure-se de que os Certificados apropriados da raiz e do intermediário estejam importados (ou presente) na loja dos certificados confiáveis de Cisco ISE

Etapa 3. Configurar o exemplo do varredor TC-NAC de Nexpose.

Adicionar o exemplo Rapid7 na administração > na ameaça céntricas NAC > fornecedores de terceira parte.

Uma vez que adicionado, cite como exemplo transições para aprontar-se para configurar o estado. Clique sobre este link. Configurar o host de Nexpose (varredor) e mova-o, à revelia ele é 3780. Especifique o nome de usuário e senha com acesso para endireitar o local.

Os ajustes avançados são bem documentados no guia ISE 2.2 Admin, o link podem ser encontrados na seção de referências deste documento. Clique dentro em seguida e revestimento. Transições do exemplo de Nexpose aos começos da transferência do estado ativo e da base de conhecimento.

Etapa 4. Configurar o perfil da autorização para provocar a varredura VA.

Navegue à política > aos elementos da política > aos resultados > à autorização > aos perfis da autorização. Adicionar o perfil novo. Sob tarefas comuns selecione a caixa de seleção da avaliação da vulnerabilidade. O intervalo por encomenda da varredura deve ser selecionado de acordo com seu projeto de rede.

O perfil da autorização contém aqueles AV-pares:

cisco-av-pair = on-demand-scan-interval=48

cisco-av-pair = periodic-scan-enabled=0

cisco-av-pair = va-adapter-instance=c2175761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c

São enviados aos dispositivos de rede dentro do pacote de aceitação acesso, embora o propósito real deles seja dizer o nó da monitoração (MNT) que a varredura deve ser provocada. O MNT instrui o nó TC-NAC para comunicar-se com o varredor de Nexpose.

Etapa 5. Configurar políticas da autorização.

- Configurar a política da autorização para usar o perfil novo da autorização configurado em etapa 4. navegam à política > à autorização > à política da autorização, encontram a regra de Basic_Authenticated_Access e clicam sobre Edit. Mude as permissões de PermitAccess ao padrão recém-criado Rapid7. Isto causa uma varredura da vulnerabilidade para todos os usuários. Clique na salvaguarda.

- Crie a política da autorização para máquinas Quarantined. Navegue à política > à autorização > à política > às exceções da autorização e crie uma regra da exceção. Navegue agora às circunstâncias > criam a condição nova (opção avançada) > atributo seleto, enrolam para baixo e selecionam a ameaça. Expanda o atributo da ameaça e selecione Nexpose-CVSS_Base_Score. Mude o operador a maior do que e incorpore um valor de acordo com sua política de segurança. O perfil da autorização da quarentena deve dar acesso limitado à máquina vulnerável.

Verificar

Identity Services Engine

A primeira varredura VA dos disparadores da conexão. Quando a varredura é terminada, o Reauthentication CoA está provocado para aplicar a política nova se é combinado.

A fim verificar que vulnerabilidades foram detectadas, navegue à visibilidade do contexto > aos valores-limite. Verifique por vulnerabilidades dos valores-limite com as contagens dadas a ele pelo varredor de Nexpose.

Nas operações > no TC-NAC vivem os logs, você pode ver as políticas da autorização aplicadas e os detalhes em CVSS_Base_Score.

Varredor de Nexpose

Quando a varredura VA está provocada por transições da varredura TC-NAC Nexpose ao estado em andamento, e por começos do varredor que sondam o valor-limite, se você executa a captação do wireshark no valor-limite, você verá o intercâmbio de pacotes entre a estação final e o varredor neste momento. Uma vez que o varredor é terminado, os resultados estão disponíveis sob o Home Page.

Sob ativos página, você pode ver que há um valor-limite novo disponível com os resultados da varredura, sistema operacional é identificado e as vulnerabilidades 10 são detectadas.

Quando você clica no varredor de Nexpose do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do valor-limite toma-o ao menu novo, onde você pode ver mais informação incluir o hostname, a contagem Risc e lista detalhada de vulnerabilidades

Quando você clica na vulnerabilidade própria, a descrição direta está mostrada na imagem.

Troubleshooting

Debuga no ISE

A fim permitir debuga no ISE, navegam à administração > ao sistema > registrando > debugam a configuração do log, nó seleto TC-NAC e mudam o va-Runtime do nível do log e o componente do va-serviço PARA DEBUGAR.

Logs a ser verificados - varuntime.log. Você pode atá-lo diretamente de ISE CLI:

Cauda de registro de varuntime.log do aplicativo da mostra ISE21-3ek/admin#

Instrução recebida estivador TC-NAC para executar a varredura para um ponto final particular.

2016-11-24 13:32:04,436 DEBUG [Thread-94][] va.runtime.admin.mnt.EndpointFileReader -:::::- VA: Read va runtime. [{"operationType":1,"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","ondemandScanInterval":"48","isPeriodicScanEnabled":false,"periodicScanEnabledString":"0","vendorInstance":"c2175761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c","psnHostName":"ISE22-1ek","heartBeatTime":0,"lastScanTime":0}, {"operationType":1,"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","isPeriodicScanEnabled":false,"heartBeatTime":0,"lastScanTime":0}]

2016-11-24 13:32:04,437 DEBUG [Thread-94][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceRemotingHandler -:::::- VA: received data from Mnt: {"operationType":1,"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","ondemandScanInterval":"48","isPeriodicScanEnabled":false,"periodicScanEnabledString":"0","vendorInstance":"c2175761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c","psnHostName":"ISE22-1ek","heartBeatTime":0,"lastScanTime":0}

2016-11-24 13:32:04,439 DEBUG [Thread-94][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceRemotingHandler -:::::- VA: received data from Mnt: {"operationType":1,"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","isPeriodicScanEnabled":false,"heartBeatTime":0,"lastScanTime":0}

Uma vez que o resultado é recebido armazena todos os dados da vulnerabilidade no diretório do contexto.

2016-11-24 13:45:28,378 DEBUG [Thread-94][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceRemotingHandler -:::::- VA: received data from Mnt: {"operationType":2,"isPeriodicScanEnabled":false,"heartBeatTime":1479991526437,"lastScanTime":0}

2016-11-24 13:45:33,642 DEBUG [pool-115-thread-19][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceMessageListener -:::::- Got message from VaService: [{"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","lastScanTime":1479962572758,"vulnerabilities":["{\"vulnerabilityId\":\"ssl-cve-2016-2183-sweet32\",\"cveIds\":\"CVE-2016-2183\",\"cvssBaseScore\":\"5\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL Birthday attacks on 64-bit block ciphers (SWEET32)\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7 Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"ssl-static-key-ciphers\",\"cveIds\":\"\",\"cvssBaseScore\":\"2.5999999\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL Server Supports The Use of Static Key Ciphers\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7 Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"rc4-cve-2013-2566\",\"cveIds\":\"CVE-2013-2566\",\"cvssBaseScore\":\"4.30000019\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL Server Supports RC4 Cipher Algorithms (CVE-2013-2566)\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7 Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"tls-dh-prime-under-2048-bits\",\"cveIds\":\"\",\"cvssBaseScore\":\"2.5999999\",\"vulnerabilityTitle\":\"Diffie-Hellman group smaller than 2048 bits\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7 Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"tls-dh-primes\",\"cveIds\":\"\",\"cvssBaseScore\":\"2.5999999\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL Server Is Using Commonly Used Prime Numbers\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7 Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"ssl-cve-2011-3389-beast\",\"cveIds\":\"CVE-2011-3389\",\"cvssBaseScore\":\"4.30000019\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL Server is enabling the BEAST attack\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7 Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"tlsv1_0-enabled\",\"cveIds\":\"\",\"cvssBaseScore\":\"4.30000019\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS Server Supports TLS version 1.0\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7 Nexpose\"}"]}]

2016-11-24 13:45:33,643 DEBUG [pool-115-thread-19][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceMessageListener -:::::- VA: Save to context db, lastscantime: 1479962572758, mac: 3C:97:0E:52:3F:D9

2016-11-24 13:45:33,675 DEBUG [pool-115-thread-19][] va.runtime.admin.vaservice.VaPanRemotingHandler -:::::- VA: Saved to elastic search: {3C:97:0E:52:3F:D9=[{"vulnerabilityId":"ssl-cve-2016-2183-sweet32","cveIds":"CVE-2016-2183","cvssBaseScore":"5","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Birthday attacks on 64-bit block ciphers (SWEET32)","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"ssl-static-key-ciphers","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Supports The Use of Static Key Ciphers","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"rc4-cve-2013-2566","cveIds":"CVE-2013-2566","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Supports RC4 Cipher Algorithms (CVE-2013-2566)","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"tls-dh-prime-under-2048-bits","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"Diffie-Hellman group smaller than 2048 bits","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"tls-dh-primes","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Is Using Commonly Used Prime Numbers","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"ssl-cve-2011-3389-beast","cveIds":"CVE-2011-3389","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server is enabling the BEAST attack","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"tlsv1_0-enabled","cveIds":"","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS Server Supports TLS version 1.0","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}]}

Logs a ser verificados - vaservice.log. Você pode atá-lo diretamente de ISE CLI:

Cauda de registro de vaservice.log do aplicativo da mostra ISE21-3ek/admin#

Pedido da avaliação da vulnerabilidade submetido ao adaptador.

2016-11-24 12:32:05,783 DEBUG [endpointPollerScheduler-7][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil -:::::- VA SendSyslog systemMsg : [{"systemMsg":"91019","isAutoInsertSelfAcsInstance":true,"attributes":["TC-NAC.ServiceName","Vulnerability Assessment Service","TC-NAC.Status","VA request submitted to adapter","TC-NAC.Details","VA request submitted to adapter for processing","TC-NAC.MACAddress","3C:97:0E:52:3F:D9","TC-NAC.IpAddress","10.229.20.32","TC-NAC.AdapterInstanceUuid","c2175761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c","TC-NAC.VendorName","Rapid7 Nexpose","TC-NAC.AdapterInstanceName","Rapid7"]}]

2016-11-24 12:32:05,810 DEBUG [endpointPollerScheduler-7][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil -:::::- VA SendSyslog systemMsg res: {"status":"SUCCESS","statusMessages":["SUCCESS"]}

AdapterMessageListener verifica cada 5 cronometra o estado da varredura até que esteja terminada.

2016-11-24 12:36:28,143 DEBUG [SimpleAsyncTaskExecutor-2][] cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::::- Message from adapter : {"AdapterInstanceName":"Rapid7","AdapterInstanceUid":"7a2415e7-980d-4c0c-b5ed-fe4e9fadadbd","VendorName":"Rapid7 Nexpose","OperationMessageText":"Number of endpoints queued for checking scan results: 0, Number of endpoints queued for scan: 0, Number of endpoints for which the scan is in progress: 1"}

2016-11-24 12:36:28,880 DEBUG [endpointPollerScheduler-5][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil -:::::- VA SendSyslog systemMsg : [{"systemMsg":"91019","isAutoInsertSelfAcsInstance":true,"attributes":["TC-NAC.ServiceName","Vulnerability Assessment Service","TC-NAC.Status","Adapter Statistics","TC-NAC.Details","Number of endpoints queued for checking scan results: 0, Number of endpoints queued for scan: 0, Number of endpoints for which the scan is in progress: 1","TC-NAC.AdapterInstanceUuid","7a2415e7-980d-4c0c-b5ed-fe4e9fadadbd","TC-NAC.VendorName","Rapid7 Nexpose","TC-NAC.AdapterInstanceName","Rapid7"]}]

O adaptador obtém CVE junto com as contagens CVSS.

2016-11-24 12:45:33,132 DEBUG [SimpleAsyncTaskExecutor-2][] cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::::- Message from adapter : {"returnedMacAddress":"","requestedMacAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","scanStatus":"ASSESSMENT_SUCCESS","lastScanTimeLong":1479962572758,"ipAddress":"10.229.20.32","vulnerabilities":[{"vulnerabilityId":"tlsv1_0-enabled","cveIds":"","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS Server Supports TLS version 1.0","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},{"vulnerabilityId":"rc4-cve-2013-2566","cveIds":"CVE-2013-2566","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Supports RC4 Cipher Algorithms (CVE-2013-2566)","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},{"vulnerabilityId":"ssl-cve-2016-2183-sweet32","cveIds":"CVE-2016-2183","cvssBaseScore":"5","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Birthday attacks on 64-bit block ciphers (SWEET32)","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},{"vulnerabilityId":"ssl-static-key-ciphers","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Supports The Use of Static Key Ciphers","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},{"vulnerabilityId":"tls-dh-primes","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Is Using Commonly Used Prime Numbers","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},{"vulnerabilityId":"tls-dh-prime-under-2048-bits","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"Diffie-Hellman group smaller than 2048 bits","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},{"vulnerabilityId":"ssl-cve-2011-3389-beast","cveIds":"CVE-2011-3389","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server is enabling the BEAST attack","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}]}

2016-11-24 12:45:33,137 INFO [SimpleAsyncTaskExecutor-2][] cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::::- Endpoint Details sent to IRF is {"3C:97:0E:52:3F:D9":[{"vulnerability":{"CVSS_Base_Score":5.0,"CVSS_Temporal_Score":0.0},"time-stamp":1479962572758,"title":"Vulnerability","vendor":"Rapid7 Nexpose"}]}

2016-11-24 12:45:33,221 DEBUG [endpointPollerScheduler-7][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil -:::::- VA SendSyslog systemMsg : [{"systemMsg":"91019","isAutoInsertSelfAcsInstance":true,"attributes":["TC-NAC.ServiceName","Vulnerability Assessment Service","TC-NAC.Status","VA successfully completed","TC-NAC.Details","VA completed; number of vulnerabilities found: 7","TC-NAC.MACAddress","3C:97:0E:52:3F:D9","TC-NAC.IpAddress","10.229.20.32","TC-NAC.AdapterInstanceUuid","c2175761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c","TC-NAC.VendorName","Rapid7 Nexpose","TC-NAC.AdapterInstanceName","Rapid7"]}]

2016-11-24 12:45:33,299 DEBUG [endpointPollerScheduler-7][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil -:::::- VA SendSyslog systemMsg res: {"status":"SUCCESS","statusMessages":["SUCCESS"]}

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

- Release Note ISE 2.2

- Guia de instalação de hardware ISE 2.2

- Guia da elevação ISE 2.2

- Guia do administrador do motor ISE 2.2