Contents

Introduction

Configuração de um objeto de autenticação LDAP

Documento relacionado

Introduction

Os Objetos de Autenticação são perfis de servidor para servidores de autenticação externos, contendo configurações de conexão e configurações de filtro de autenticação para esses servidores. Você pode criar, gerenciar e excluir objetos de autenticação em um FireSIGHT Management Center. Este documento descreve como configurar o objeto de autenticação LDAP no sistema FireSIGHT.

Configuração de um objeto de autenticação LDAP

1. Faça login na interface de usuário da Web do FireSIGHT Management Center.

2. Navegue até Sistema > Local > Gerenciamento de Usuário.

Selecione a guia Autenticação de login.

Clique em Create Authentication Object.

3. Selecione um Método de Autenticação e um Tipo de Servidor.

- método de autenticação: LDAP

- Nome: <Nome do objeto de autenticação>

- Tipo de servidor: MS Ative Diretory

Note: Os campos marcados com asteriscos (*) são obrigatórios.

4. Especifique o Nome do Host ou o Endereço IP do Servidor Primário e de Backup. Um servidor de backup é opcional. No entanto, qualquer controlador de domínio dentro do mesmo domínio pode ser usado como um servidor de backup.

Note: Embora a porta LDAP seja o padrão para a porta 389, você pode usar um número de porta não padrão que o servidor LDAP esteja escutando.

5. Especifique os Parâmetros Específicos do LDAP conforme mostrado abaixo:

Tip: Os atributos de usuário, grupo e OU devem ser identificados antes da configuração de parâmetros específicos de LDAP. Leia este documento para identificar os atributos de objeto LDAP do Ative Diretory para a configuração do objeto de autenticação.

- DN base - DN de domínio ou UO específico

- Base Filter - O DN de grupo do qual os usuários são membros.

- Nome de Usuário - Conta de representação para o DC

- Senha: <password>

- Confirmar senha: <password>

Opções avançadas:

- Criptografia: SSL, TLS ou Nenhum

- Caminho de Carregamento do Certificado SSL: Carregar a certificação CA (opcional)

- Modelo de nome de usuário: %s

- Tempo limite (segundos): 30

Na Configuração de política de segurança de domínio do AD, se o requisito de assinatura do servidor LDAP estiver definido como Exigir assinatura, SSL ou TLS deverá ser usado.

Requisito de assinatura do servidor LDAP

- Nenhum: A assinatura de dados não é necessária para vincular ao servidor. Se o cliente solicitar a assinatura de dados, o servidor a suportará.

- Exigir assinatura: A menos que TLS\SSL esteja sendo usado, a opção de assinatura de dados LDAP deve ser negociada.

Note: O lado do cliente ou o certificado da CA (certificado da CA) não é necessário para LDAPS. No entanto, seria um nível extra de segurança do certificado de CA carregado no Objeto de autenticação.

6. Especificar Mapeamento de Atributos

- Atributo de acesso à interface do usuário: sAMAccountName

- Atributo de acesso do shell: sAMAccountName

Tip: Se você encontrar a mensagem Usuários sem suporte na saída do teste, altere o Atributo de acesso à interface do usuário para userPrincipalName e verifique se o modelo Nome de usuário está definido como %s.

7. Configurar Funções de Acesso Controlado por Grupo

Em ldp.exe, navegue para cada grupo e copie o DN do grupo correspondente para o Objeto de autenticação, como mostrado abaixo:

- DN do Grupo <Nome do Grupo>: <group dn>

- Atributo de membro do grupo: sempre deve ser membro

Exemplo:

- DN do Grupo de Administradores: CN=administradores de DC,CN=Grupos de segurança,DC=VirtualLab,DC=local

- Atributo de membro do grupo: membro

Um grupo de segurança do AD tem um atributo de membro seguido pelo DN de usuários membros. O número que precede o atributo member indica o número de usuários membros.

8. Selecione Mesmo que o Filtro Base para o Filtro de Acesso Shell ou especifique o atributo memberOf como indicado na etapa 5.

Filtro de acesso Shell: (memberOf=<DN do grupo>)

Por exemplo,

Filtro de acesso Shell: (memberOf=CN=Usuários Shell,CN=Grupos de segurança,DC=VirtualLab,DC=local)

9. Salve o Objeto de Autenticação e execute um teste. Um resultado de teste bem-sucedido se parece com o seguinte:

10. Depois que o Objeto de Autenticação passar no teste, habilite o objeto na Política do Sistema e reaplique a política ao seu equipamento.

Documento relacionado

- Identificar Atributos de Objeto LDAP do Ative Diretory para Configuração de Objeto de Autenticação