Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

NTP em FPR 41xx/9300

NTP em FPR 1xxx/2100

Configurar o NTP em dispositivos FPR 1xxx/2100/41xx/9300

Verificar

Verifique a sincronização de NTP em dispositivos FPR41xx/9300

Verifique a configuração de NTP nos dispositivos FPR41xx/9300

Verifique a sincronização de NTP entre o MIO e o dispositivo lógico (blade) nos dispositivos FPR41xx/9300

Verifique a configuração de NTP em dispositivos FPR1xxx/2100

Solucionar problemas comuns

1. FXOS não Pode Resolver o Nome de Host do Servidor NTP

2. Problemas de Conectividade entre FXOS - Servidor NTP na Porta UDP 123

3. Problemas de conectividade intermitente entre o servidor FXOS e NTP

Defeitos relacionados

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar, verificar e solucionar problemas do Network Time Protocol (NTP) em dispositivos Firepower FXOS.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

- FPR4140 que executa FXOS 2.3(1.130) e 2.8(1.105)

- FPR2110 que executa o modo de plataforma ASA

- FPR1140 que executa o modo de dispositivo ASA

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

No Firepower, a operação do NTP depende da plataforma.

FPR41xx/FPR9300

O tempo do ASA ou do FTD é obtido do MIO (Management Input/Output) do Firepower Chassis Manager (FCM) do chassi. O MIO é o supervisor do chassi Firepower.

FPR1xxx/FPR2100

No DTF, a hora é tomada do CVP:

Para esta implantação, verifique estes documentos:

- Configurar a sincronização de tempo do NTP para defesa contra ameaças

- Solucionar problemas com o Network Time Protocol (NTP) em sistemas Firepower

Additional Information

O NTP é usado para sincronização de horário. O NTP usa como transporte o número de porta UDP 123.

Versões NTP suportadas em FXOS:

- FXOS 10.2.2.7 e posterior usam NTP versão 3

- FXOS mais antigo que 10.2.2.7 usam NTP versão 2

Versão suportada alterada devido ao bug da Cisco ID CSCve58269 - NTP: alterar v2 para v3

Observação: NTP versão 4 não é oficialmente suportado. O NTP versão 4 é retrocompatível com o NTP versão 3.

Configurar

NTP em FPR 41xx/9300

Pontos principais

- Para configurar o NTP em um dispositivo Firepower 41xx/9300, faça login no FCM e navegue até a guia Platform Settings.

- O NTP nos dispositivos lógicos (ASA ou FTD) é sincronizado com o MIO.

- Atualmente, não há possibilidade de sincronizar o NTP no FTD com o Firepower Management Center (FMC), mesmo que você escolha essa opção, o NTP no FTD é sincronizado com o MIO. Portanto, é altamente recomendável que o FMC e o FCM usem o mesmo servidor NTP.

- O FMC não é um servidor NTP completo. Ele pode apenas fornecer configurações de tempo para seus dispositivos gerenciados através do túnel sf. Assim, ele não pode ser usado como o servidor NTP para o chassi do Firepower 41xx/9300.

- A configuração adequada do NTP é necessária para uma instalação de Smart License bem-sucedida.

NTP em FPR 1xxx/2100

- Para configurar o NTP em um dispositivo Firepower 1xxx/2100, navegue até a guia Configurações de plataforma no Gerenciador de chassi Firepower (FCM), Firepower for ASA no modo de plataforma.

- No caso de um ASA no modo de plataforma, o NTP no dispositivo lógico é sincronizado com o MIO.

- Defina as configurações de NTP no próprio aplicativo lógico. O ASA no modo de dispositivo ou no caso de gerenciamento de FTD em pacote no Firepower Device Manager (FDM).

- Se o FTD for gerido pelo FMC (gestão não embalado), configurar o NTP no FMC.

Nota: nas versões posteriores à 9.13(1), você pode executar o Firepower 1xxx/2100 para ASA nestes modos: modo de dispositivo (o padrão) e modo de plataforma. O modo do dispositivo permite que você defina todas as configurações, incluindo NTP, no ASA. Somente comandos avançados de solução de problemas estão disponíveis na CLI do FXOS. Por outro lado, no modo de plataforma, você deve definir as configurações básicas (incluindo NTP) e as configurações de interface de hardware no gerenciador de chassi (FCM).

Configurar o NTP em dispositivos FPR 1xxx/2100/41xx/9300

Etapa1. Faça login na GUI do Firepower Chassis Manager com as credenciais de usuário local e navegue até Platform Settings > NTP. Selecione o botão Add:

Etapa 2. Especifique o endereço IP ou o nome de host do servidor NTP (Se você usar um nome de host para o servidor NTP, deverá configurar um servidor DNS).

Observação: você pode configurar até 4 servidores NTP

Verificar

Verifique a sincronização de NTP em dispositivos FPR41xx/9300

Monitore o status do servidor.

Referência de Status do Servidor

- Não disponível: o status padrão mostrado imediatamente após a configuração do servidor NTP.

- Inalcançável/Inválido: Mostrado nestes cenários:

- Quando o endereço IP ou o nome do host do servidor NTP não puder ser alcançado pelo protocolo NTP.

- Quando o endereço IP ou o nome do host do servidor NTP estiver acessível, mas o host remoto não for um servidor NTP.

- Outras falhas internas, como quando a consulta falha ao ser executada, exceção lançada, status de sincronização de tempo indefinido encontrado e assim por diante.

- Sincronização em andamento: o servidor está acessível e suporta o protocolo NTP; a convergência de tempo inicial ainda está em andamento e ainda não foi concluída.

- Sincronizado: o host é declarado como o par de sincronização do sistema e o relógio de ponto está em sincronização com ele.

- Candidato: O host é o peer candidato (standby). Um servidor NTP candidato significa que é um servidor válido e se comunicou com êxito com o dispositivo Firepower, mas o módulo foi sincronizado com outro servidor NTP, portanto, é o servidor em espera. Ele pode ser escolhido como o próximo peer em sincronia se o atual for excluído.

- Excedente: um servidor NTP que é descartado devido a uma grande diferença (deslocamento de tempo e atraso de ida e volta) em comparação com o restante dos servidores NTP.

Verifique a configuração de NTP nos dispositivos FPR41xx/9300

Verifique o status do peer NTP:

FPR4100-8-A# connect fxos

FPR4100-8-A(fxos)# show ntp peer-status

Total peers : 4

* - selected for sync, + -  peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote               local                 st   poll   reach delay

------------------------------------------------------------------------

=172.16.38.66           10.62.148.196           1 1024      17   0.20996

*172.31.201.67          10.62.148.196           1 1024     377   0.03035

=172.16.38.65           10.62.148.196           1 1024     377   0.19914

=172.31.20.115         10.62.148.196           1 1024     377   0.02905

Verifique a configuração e a sincronização do servidor NTP:

FPR4100-8-A# scope system

FPR4100-8-A /system # scope services

FPR4100-8-A /system/services # show ntp-server detail

NTP server hostname:

Name: 172.16.38.65Time Sync Status: Candidate

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Name: 172.16.38.66

Time Sync Status: Time Sync In Progress

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Name: 172.31.20.115

Time Sync Status: Candidate

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Name: 172.31.201.67

Time Sync Status: Time Synchronized

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Verifique a associação NTP:

FPR4100-8-A# connect module 1 console

Firepower-module1>show ntp association

remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

==============================================================================

*203.0.113.126   172.31.201.67   2 u   39   64  370    0.070    0.445   0.210

ind assid status  conf reach auth condition  last_event cnt

===========================================================

1 16696  961a   yes   yes  none  sys.peer    sys_peer  1

associd=16696 status=961a conf, reach, sel_sys.peer, 1 event, sys_peer,

srcadr=203.0.113.126, srcport=123, dstadr=203.0.113.1, dstport=123,

leap=00, stratum=2, precision=-21, rootdelay=29.053, rootdisp=70.496,

refid=172.31.201.67,

reftime=e24d4bd9.3b680f6d  Fri, Apr 24 2020 11:28:25.232,

rec=e24d4d34.170bd724  Fri, Apr 24 2020 11:34:12.090, reach=370,

unreach=0, hmode=3, pmode=4, hpoll=6, ppoll=6, headway=0,

flash=20 pkt_stratum, keyid=0, offset=0.445, delay=0.070,

dispersion=2.152, jitter=0.210, xleave=0.017,

filtdelay=     0.08    0.11    0.08    0.10    0.07    0.08    0.09    0.07,

filtoffset=    0.17    0.18    0.29    0.29    0.45    0.45    0.69    0.69,

filtdisp=      0.00    0.03    0.99    1.02    2.03    2.06    3.03    3.06

associd=16696 status=961a conf, reach, sel_sys.peer, 1 event, sys_peer,

remote host:           203.0.113.126:123

local address:         203.0.113.1:123

time last received:    39

time until next send:  26

reachability change:   170025

packets sent:          5048

packets received:      5048

bad authentication:    0

bogus origin:          0

duplicate:             0

bad dispersion:        27

bad reference time:    0

Verifique o sysinfo de NTP:

FPR4100-8-A# connect module 1 console

Firepower-module1>show ntp sysinfo

associd=0 status=0615 leap_none, sync_ntp, 1 event, clock_sync,

version="ntpd 4.2.8p11@1.3728-o Sat Dec  8 06:11:47 UTC 2018 (2)",

processor="x86_64", system="Linux/3.10.62-ltsi-WR10.0.0.29_standard",

leap=00, stratum=3, precision=-24, rootdelay=29.129, rootdisp=24.276,

refid=203.0.113.126,

reftime=e24dd3bf.170a6210  Fri, Apr 24 2020 21:08:15.090,

clock=e24dd437.59b86104  Fri, Apr 24 2020 21:10:15.350, peer=16696, tc=6,

mintc=3, offset=0.009911, frequency=7.499, sys_jitter=0.023550,

clk_jitter=0.004, clk_wander=0.001

associd=0 status=0615 leap_none, sync_ntp, 1 event, clock_sync,

system peer:        203.0.113.126:123

system peer mode:   client

leap indicator:     00

stratum:            3

log2 precision:     -24

root delay:         29.129

root dispersion:    24.276

reference ID:       203.0.113.126

reference time:     e24dd3bf.170a6210  Fri, Apr 24 2020 21:08:15.090

system jitter:      0.023550

clock jitter:       0.004

clock wander:       0.001

broadcast delay:    -50.000

symm. auth. delay:  0.000

uptime:                 204908

sysstats reset:         204908

packets received:       19928

current version:        6069

older version:          0

bad length or format:   0

authentication failed:  0

declined:               0

restricted:             0

rate limited:           0

KoD responses:          0

processed for time:     6040

associd=0 status=0615 leap_none, sync_ntp, 1 event, clock_sync,

pll offset:            0.006196

pll frequency:         7.49899

maximum error:         0.097039

estimated error:       3e-06

kernel status:         pll nano

pll time constant:     6

precision:             1e-06

frequency tolerance:   500

pps frequency:         0

pps stability:         0

pps jitter:            0

calibration interval   0

calibration cycles:    0

jitter exceeded:       0

stability exceeded:    0

calibration errors:    0

time since reset:       204908

receive buffers:        10

free receive buffers:   9

used receive buffers:   0

low water refills:      1

dropped packets:        0

ignored packets:        0

received packets:       19930

packets sent:           26811

packet send failures:   0

input wakeups:          224931

useful input wakeups:   20034

Verifique a sincronização de NTP entre o MIO e o dispositivo lógico (blade) nos dispositivos FPR41xx/9300

No FPR41xx/9300, as configurações de NTP são enviadas ao FTD por meio do MIO (chassi). A configuração de NTP do FTD CLI ou da interface do FMC não é possível.

Cada blade FTD usa um ID de referência interno: 203.0.113.126 para se comunicar com o MIO para sincronização de tempo e, com base nisso, ele mostra se está sincronizado ou não. A CLI do FTD reflete isso. O IP do NTP neste exemplo é o ID de referência interno, não o IP do servidor NTP real. Uma alteração do IP do servidor NTP no FCM não afeta essa saída, já que o ID de referência é sempre o mesmo:

> show ntp

NTP Server                : 203.0.113.126

Status                    : Being Used

Offset                    : -0.078 (milliseconds)

Last Update               : 43 (seconds)

Verifique a configuração de NTP em dispositivos FPR1xxx/2100

Cuidado: Isso só se aplica a dispositivos FPR1xxx/2100 para ASA no modo de plataforma.

firepower-2140# scope system

firepower-2140 /system # scope services

firepower-2140 /system/services # show ntp-server detail

NTP server hostname:

Name: 172.31.201.67

Time Sync Status: Time Synchronized

Error Msg:

Name: ntp.esl.cisco.com

Time Sync Status: Candidate

Error Msg:

Solucionar problemas comuns

1. FXOS não Pode Resolver o Nome de Host do Servidor NTP

A interface do usuário do FCM mostra:

Ação recomendada

Use o comando ping para verificar a resolução do nome de host do servidor NTP

KSEC-FPR4100-8-A(local-mgmt)# ping ntp.esl.cisco.com

Invalid Host Name.

Possíveis causas

- O servidor DNS não está configurado.

- O servidor DNS não pode resolver o nome de host.

2. Problemas de Conectividade entre FXOS - Servidor NTP na Porta UDP 123

A interface do usuário do FCM mostra:

Ação recomendada

Cuidado: A captura do Ethanalyzer na interface de gerenciamento do chassi está disponível apenas em dispositivos FPR41xx/9300.

Faça capturas na interface de gerenciamento do chassi e verifique a comunicação bidirecional na porta UDP 123:

KSEC- FPR4100-8-A(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "udp port 123"

Capturing on 'eth0'

1 2020-04-30 20:09:54.150237760 10.62.148.196 → 172.16.4.161 NTP 90 NTP Version 3, client

2 2020-04-30 20:14:14.150172804 10.62.148.196 → 172.16.4.161 NTP 90 NTP Version 3, client

3 2020-04-30 20:23:13.150171682 10.62.148.196 → 172.16.4.161 NTP 90 NTP Version 3, client

Possíveis causas

- O servidor configurado não é um Servidor NTP.

- Um dispositivo no caminho (por exemplo, firewall) bloqueia ou modifica o tráfego.

3. Problemas de conectividade intermitente entre o servidor FXOS e NTP

A interface do usuário do FCM mostra:

Ações recomendadas

Cuidado: somente para dispositivos FPR41xx/9300.

Inicie o processo de sincronização NTP a partir da CLI FXOS

FPR4100-8-A# connect fxos

FPR4100-8-A(fxos)# ntp sync-retry

Faça capturas na interface de gerenciamento do chassi com a ferramenta de comando ethanalyzer CLI.

Possível causa

- Problemas intermitentes de conectividade entre FXOS - Servidor NTP

Defeitos relacionados

Verifique se há defeitos conhecidos/corrigidos nas Notas de versão.

Informações Relacionadas

- Guias de configuração do FXOS

- Solucionar problemas com o Network Time Protocol (NTP) em sistemas Firepower