Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Copiar Arquivos

Copiar arquivo do FTD para o FMC

Copiar arquivos do FMC para o computador local

Usar SCP para copiar

Download da GUI

Introdução

Este documento descreve como fazer o download de arquivos de log do Cisco Firepower Management Center (FMC) e do Firepower Threat Defense (FTD) para um computador local.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- dispositivo Cisco Firepower

- Modelos de dispositivo virtual

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Copiar Arquivos

Copiar arquivo do FTD para o FMC

Há um servidor Secure Copy Protocol (SCP) no FMC, portanto, os arquivos podem ser movidos do FTD para o FMC.

root@FMC:~$ scp admin@<FTD ip>:<path to file> <path to local directory where to store>

Um exemplo comum é mover o(s) arquivo(s) principal(is) do FTD para o FMC.

No FTD:

root@ciscoasa:/ngfw/var/common# ls -l

total 1557960

-rw-r--r-- 1 root root 23231 Sep 6 03:43 core_1482327396_Firepower-module1_snort_6

-rw------- 1 root root 560128000 Apr 26 01:47 core_1556242979_ciscoasa_snort_6.8777

-rw------- 1 root root 383381504 Aug 25 23:05 core_1566774281_ciscoasa_snort_11.31618

-rw------- 1 root root 69562368 Aug 25 23:05 core_1566774281_ciscoasa_snort_11.31620

-rw------- 1 root root 465424384 Aug 28 02:21 core_1566958444_ciscoasa_snort_6.18352

-rw------- 1 root root 116887552 Aug 28 02:18 core_1566958688_ciscoasa_snort_6.18340

-rw------- 1 root root 52338688 Aug 28 02:18 core_1566958689_ciscoasa_snort_6.18341

-rw------- 1 root root 465514496 Sep 2 02:20 core_1567390346_ciscoasa_snort_6.27631

-rw------- 1 root root 151572480 Sep 2 02:17 core_1567390618_ciscoasa_snort_6.27435

Agora, transfira o arquivo para o FMC:

root@FMC:/Volume/home/admin# scp admin@10.10.10.10:/ngfw/var/common/core_1567390618_ciscoasa_snort_6.27435 /var/common/

Note: Adicione -v para registro detalhado no comando scp para fazer troubleshooting adicional.

Copiar arquivos do FMC para o computador local

Usar SCP para copiar

Há um servidor Secure Copy Protocol (SCP) no FMC e ele usa os arquivos que podem ser movidos do FMC para outro dispositivo.

root@FMC:~$ scp  <path to local directory where to store>  admin@<FMC ip>:<path to file>

Uma prática comum é mover os arquivos principais do FMC para a área de trabalho local:

root@localMachine:/Volume/home/admin# scp admin@10.10.10.20:/var/common/core_1567390618_ciscoasa_snort_6.27435 /var/tmp/

Uma ferramenta popular, o WInSCP, é frequentemente usada no Windows. Essa ferramenta fornece uma interface baseada em GUI.

In FMC 6.4 and above, SCP to the FMC is not possible directly. For that please create a new user with the bash prompt and add password

[Please make sure that this user does not exist on the device]

root@FMC:/Volume/home/admin# useradd -s /bin/bash temp_admin

root@FMC:/Volume/home/admin# passwd temp_admin

After this SCP to the FMC will work. Once done, please remeber to delete the user:

root@FMC:/Volume/home/admin# userdel temp_admin

Download da GUI

Os arquivos que estão presentes /var/common podem ser baixados da GUI.

If there are any file(s) and/or tcpdump generated on the FMC, please move to /var/common, so that it can be downloaded from the GUI.

Etapa 1. Navegue até System > Health > Monitor e clique no sensor do qual o arquivo precisa ser baixado, como mostrado na imagem:

Etapa 2. Navegue até System > Health > Monitor e clique em Advanced Troubleshooting, como mostrado na imagem:

Etapa 3. Insira o nome do arquivo e clique em download, como mostrado na imagem: