Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema: Problemas de configuração de HA do FTD no FMC quando dois chassis Firepower têm nomes de sistema duplicados

Solução

Erros relacionados

Introduction

Este documento descreve um problema observado nos dispositivos firepower quando você configura um par Firepower Threat Defense (FTD) High Availability (HA) do Firepower Management Center (FMC) quando os dois chassis firepower têm nomes de sistema duplicados. O principal objetivo deste documento é ajudá-lo a entender esse problema e fornecer orientações para a resolução.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Configuração básica do Cisco FMC.

- Configuração básica do Cisco FTD.

- Configuração básica do Cisco Firepower eXtensible Operating System (FXOS).

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco FMC v6.2.1

- Defesa contra ameaças do Cisco Firepower 4120 v6.2.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema: Problemas de configuração de HA do FTD no FMC quando dois chassis Firepower têm nomes de sistema duplicados

Ocorre um problema quando você tenta adicionar um FTD secundário em uma configuração de par HA no FMC quando os nomes do sistema do chassi do firepower duplicados são duplicados. O problema principal é que você não pode escolher o FTD secundário para criar o par HA e isso ocorre porque o FMC não exibe o segundo FTD como uma opção, como você pode ver na imagem.

Devido a esse problema, não importa qual FTD é escolhido como peer principal, uma vez que o FTD primário é escolhido para o par HA, então você não pode escolher qualquer FTD como secundário para o par HA.

Solução

Os desenvolvedores do FTD confirmaram que esse problema acontece porque ambos os chassis do firepower estão configurados com o mesmo nome de sistema:

Etapa 1.  Neste exemplo, você pode confirmar que ambos os chassis firepower usam o mesmo nome de sistema que o FTD-4120:

Para o chassi 1 FPR:

Para o chassi 2 FPR:

Etapa 2.  Para corrigir esse problema, acesse o chassi do firepower na CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) e altere o nome do sistema para usar um nome diferente para cada chassi:

Para o chassi de potência de fogo 1:

FTD-4120-A# scope system

FTD-4120-A /system # set name FTD-4120-FCCC

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

FTD-4120-A /system* #commit-buffer

FTD-4120-A /system #

FTD-4120-FCCC-A /system #

Para o chassi de potência de fogo 2:

FTD-4120-A# scope system

FTD-4120-A /system # set name FTD-4120-CCDC

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

FTD-4120-A /system* #commit-buffer

FTD-4120-A /system #

FTD-4120-CCDC-A /system #

Etapa 3.  Depois que o nome do sistema for alterado para ambos os chassis firepower, continue a excluir e adicione novamente cada FTD ao FMC.

Etapa 4.  Quando ambos os FTD forem adicionados ao FMC, selecione a opção Adicionar Alta Disponibilidade no Dispositivos > Gerenciamento de Dispositivos > Adicionar Alta Disponibilidade, desta vez você poderá escolher o segundo FTD para o par de alta disponibilidade:

Etapa 5.  Configure as opções de HA necessárias:

Etapa 6.  Confirme se o par FTD HA foi adicionado corretamente ao FMC:

Erros relacionados

A GUI do FMC CSCvc9926 precisa indicar o motivo para não mostrar um dispositivo como opção "Secundária" para FTD HA

CSCvc99919 Os nomes de chassi devem ser exclusivos ao formar FTD HA