Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Gerar aCSR

Importar a cadeia de certificados da autoridade de certificação

Importar o Certificado de Identidade Assinado para o Servidor

Configurar o gerenciador de chassis para usar o novo certificado

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como gerar um CSR e instalar o certificado de identidade para uso com o Chassis Manager para FXOS em dispositivos FP 4100/9300 series.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Configurar o sistema operacional extensível (FXOS) Firepower a partir da linha de comando

- Usar CSR (Certificate Signing Request, Solicitação de assinatura de certificado)

- Conceitos da infraestrutura de chave privada (PKI)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Hardware Firepower (FP) 4100 e 9300 Series

- FXOS versões 2.10

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Após a configuração inicial, um certificado SSL autoassinado é gerado para uso com o aplicativo da Web Gerenciador de chassis. Como esse certificado é autoassinado, ele não é automaticamente confiável para navegadores clientes. Na primeira vez que um novo navegador cliente acessa a interface da Web do Gerenciador de chassis, o navegador lança um aviso SSL semelhante à sua conexão, dizendo que ela não é privada e exige que o usuário aceite o certificado antes de você acessar o Gerenciador de chassis. Esse processo permite que um certificado assinado por uma autoridade de certificação confiável seja instalado, o que permite que um navegador cliente confie na conexão e ative a interface da Web sem avisos.

Configurar

Gerar um CSR

Execute estas etapas para obter um certificado que contenha o endereço IP ou o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do dispositivo (que permite que um navegador cliente identifique o servidor adequadamente):

- Crie um chaveiro e selecione o tamanho do módulo da chave privada.

Observação: o nome do chaveiro pode ser qualquer entrada. Nesses exemplos, firepower_cert é usado.

Este exemplo cria um chaveiro com um tamanho de chave de 1024 bits:

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # create keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring* # set modulus mod1024

Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer

- Configure os campos de CSR. O CSR pode ser gerado apenas com opções básicas, como um nome de assunto. Isso também solicita uma senha de solicitação de certificado.

Este exemplo cria e exibe uma solicitação de certificado com um endereço IPv4 para um toque de chave, com opções básicas:

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # scope keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring # create certreq ip 192.168.200.123 subject-name sjc04

Certificate request password:

Confirm certificate request password:

Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer

- O CSR também pode ser gerado com opções mais avançadas que permitem que informações como localidade e organização sejam incorporadas no certificado.

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # scope keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring # create certreq

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set "ip 192.168.200.123"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* #  set subject-name "sjc04"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set country "US"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set dns "bg1-samc-15A"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set email "test@cisco.com"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set locality "new york city"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-name "Cisco Systems"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-unit-name "Testing"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set state "new york"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # commit-buffer

- Exporte o CSR para fornecer à sua autoridade de certificação. Copie a saída que começa com (e inclui) -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- termina com (e inclui) -----END CERTIFICATE REQUEST-----.

Firepower-chassis /security/keyring/certreq # show certreq

Certificate request subject name: sjc04

Certificate request ip address: 192.168.200.123

Certificate request e-mail name: test@cisco.com

Certificate request country name: US

State, province or county (full name): New York

Locality name (eg, city): new york city

Organization name (eg, company): Cisco

Organization Unit name (eg, section): Testing

Request:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBfTCB5wIBADARMQ8wDQYDVQQDEwZzYW1jMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD

gY0AMIGJAoGBALpKn1t8qMZO4UGqILKFXQQc2c8b/vW2rnRF8OPhKbhghLA1YZ1F

JqcYEG5Yl1+vgohLBTd45s0GC8m4RTLJWHo4SwccAUXQ5Zngf45YtX1WsylwUWV4

0re/zgTk/WCd56RfOBvWR2Dtztu2pGA14sd761zLxt29K7R8mzj6CAUVAgMBAAGg

LTArBgkqhkiG9w0BCQ4xHjAcMBoGA1UdEQEB/wQQMA6CBnNhbWMwNIcECsEiXjAN

BgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCsxN0qUHYGFoQw56RwQueLTNPnrndqUwuZHUO03Teg

nhsyu4satpyiPqVV9viKZ+spvc6x5PWIcTWgHhH8BimOb/0OKuG8kwfIGGsEDlAv

TTYvUP+BZ9OFiPbRIA718S+V8ndXr1HejiQGxlDNqoN+odCXPc5kjoXD0lZTL09H

BA==

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Importar a cadeia de certificados da autoridade de certificação

Observação: todos os certificados devem estar no formato Base64 para serem importados para FXOS. Se o certificado ou a cadeia recebido da Autoridade de Certificação estiver em um formato diferente, você deverá primeiro convertê-lo com uma ferramenta SSL, como OpenSSL.

- Crie um novo ponto confiável para manter a cadeia de certificados.

Observação: o nome do ponto confiável pode ser qualquer entrada. Nos exemplos, firepower_chain é usado.

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # create trustpoint tPoint10

Firepower-chassis /security/trustpoint* # set certchain

Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.

Trustpoint Certificate Chain:

> -----BEGIN CERTIFICATE-----

> MIIDMDCCApmgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADB0MQswCQYDVQQGEwJVUzEL

> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT

> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG

> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ

> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU

> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl

> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq

> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD

> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU

> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6

> jtcEMyZ+f7+3yh421ido3nO4MIGeBgNVHSMEgZYwgZOAFLlNjtcEMyZ+f7+3yh42

> 1ido3nO4oXikdjB0MQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFDASBgNVBAcT

> C1NhbnRhIENsYXJhMRswGQYDVQQKExJOdW92YSBTeXN0ZW1zIEluYy4xFDASBgNV

> BAsTC0VuZ2luZWVyaW5nMQ8wDQYDVQQDEwZ0ZXN0Q0GCAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB

> /zANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAhWaRwXNR6B4g6Lsnr+fptHv+WVhB5fKqGQqXc

> wR4pYiO4z42/j9Ijenh75tCKMhW51az8copP1EBmOcyuhf5C6vasrenn1ddkkYt4

> PR0vxGc40whuiozBolesmsmjBbedUCwQgdFDWhDIZJwK5+N3x/kfa2EHU6id1avt

> 4YL5Jg==

> -----END CERTIFICATE-----

> ENDOFBUF

Firepower-chassis /security/trustpoint* # commit-buffer

Observação: para uma Autoridade de Certificação que usa certificados intermediários, a raiz e os certificados intermediários devem ser combinados. No arquivo de texto, cole o certificado raiz na parte superior, seguido por cada certificado intermediário na cadeia (que inclui todos os sinalizadores BEGIN CERTIFICATE e END CERTIFICATE). Em seguida, cole o arquivo inteiro antes da delineação ENDOFBUF.

Importar o Certificado de Identidade Assinado para o Servidor

- Associe o ponto confiável criado na etapa anterior ao chaveiro criado para o CSR.

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # scope keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring # set trustpoint tPoint10

- Cole o conteúdo do certificado de identidade fornecido pela Autoridade de Certificação.

Firepower-chassis /security/keyring* # set cert

Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.

Keyring certificate:

> -----BEGIN CERTIFICATE-----

> MIIB/zCCAWgCAQAwgZkxCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEVMBMGA1UE

> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT

> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG

> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ

> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU

> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl

> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq

> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD

> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU

> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6

> mK3Ku+YiORnv6DhxrOoqau8r/hyI/L43l7IPN1HhOi3oha4=

> -----END CERTIFICATE-----

> ENDOFBUF

Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer

Configurar o gerenciador de chassis para usar o novo certificado

O certificado foi instalado, mas o serviço Web ainda não está configurado para usá-lo.

Firepower-chassis# scope system

Firepower-chassis /system # scope services

Firepower-chassis /system/services # enable https

Firepower-chassis /system/services* # set https port 443

Warning: When committed, this closes all the web sessions.

Firepower-chassis /system/services* # set https keyring kring7984

Firepower-chassis /system/services* # set https cipher-suite-mode high

Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

- show https - A saída exibe o chaveiro associado ao servidor HTTPS. Ele pode refletir o nome criado nas etapas mencionadas anteriormente. Se ele ainda mostrar o padrão, significa que não foi atualizado para usar o novo certificado.

Firepower-chassis /system/services # show https Name: https Admin State: Enabled Port: 443 Operational port: 443 Key Ring: kring7984 Cipher suite mode: Medium Strength Cipher suite: ALL:!ADH:!EXPORT40:!EXPORT56:!LOW:!RC4:!MD5:!IDEA:+HIGH:+MEDIU M:+EXP:+eNULL

- show keyring <keyring_name> detail - A saída exibe o conteúdo do certificado que é importado e mostra se é válido ou não.

fp4120 /security #  scope security

fp4120 /security #  show keyring kring7984 detail Keyring kring7984: RSA key modulus: Mod2048 Trustpoint CA: tPoint10  Certificate status: Valid Certificate: Data: Version: 3 (0x2) Serial Number: 45:00:00:00:0a:de:86:55:16:82:24:f3:be:00:00:00:00:00:0a Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256 Issuer: DC=local, DC=naaustin, CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA Validity Not Before: Apr 28 13:09:54 2016 GMT Not After : Apr 28 13:09:54 2018 GMT Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, O=Cisco Systems, OU=TAC, CN=fp4120.test.local Subject Public Key Info: Public Key Algorithm: rsaEncryption Public-Key: (2048 bit) Modulus: 00:b3:43:8d:e6:06:a0:91:f6:76:7e:2e:09:54:40: 0d:1b:ee:d8:1a:07:07:6e:75:2d:ec:ba:55:c8:c0: a1:9c:a3:8f:26:30:70:91:43:0d:40:0d:66:42:c4: 50:0d:c6:c9:db:7d:bf:b0:ad:1f:31:29:f2:a8:e2: fc:27:30:bb:8a:dc:5e:54:46:51:cb:3e:ff:6b:1e: d6:18:db:de:83:f5:cf:fb:37:74:de:7b:78:19:73: 3a:dc:5b:2b:3d:c3:e6:03:b1:30:82:a0:d2:2e:84: a1:b4:11:15:d7:48:61:7f:8f:8d:c3:8a:4a:09:9f: 9e:49:29:12:26:44:c1:d5:91:da:29:5f:5b:b6:d6: 20:de:47:ff:50:45:14:82:4f:c4:ca:b5:6a:dc:1f: ae:d8:3b:28:a0:f5:6a:ef:a9:93:9b:c0:70:60:ca: 87:6c:91:2f:e0:f9:ae:46:35:84:f3:cc:84:bd:5c: 07:ec:94:c4:8a:3f:4e:bf:16:da:b6:30:e3:55:22: 47:64:15:11:b4:26:a7:bf:20:6f:1a:e2:cf:fd:0f: cd:9a:fd:cb:a3:71:bd:21:36:cb:2f:98:08:61:95: 5a:b5:3c:69:e8:74:d4:7b:31:f6:30:82:33:39:ab: d4:e9:dd:6d:07:da:e7:cb:18:06:b6:1e:5d:3d:5d: 1d:85 Exponent: 65537 (0x10001) X509v3 extensions: X509v3 Subject Alternative Name: DNS:fp4120.test.local X509v3 Subject Key Identifier: FF:55:A9:B2:D8:84:60:4C:6C:F0:39:59:59:CB:87:67:03:ED:BB:94 X509v3 Authority Key Identifier: keyid:C8:89:DB:0C:73:EB:17:01:04:05:C6:F1:19:28:10:5B:BA:4E:54:89 X509v3 CRL Distribution Points: Full Name: URI:ldap:///CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA,CN=naaustin-pc,CN=CDP,CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=naaustin,DC=local?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint Authority Information Access: CA Issuers - URI:ldap:///CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA,CN=AIA,CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=naaustin,DC=local?cACertificate?base?objectClass=certificationAuthority 10.3.6.1.4.1.311.20.2: ...W.e.b.S.e.r.v.e.r X509v3 Key Usage: critical Digital Signature, Key Encipherment X509v3 Extended Key Usage: TLS Web Server Authentication Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256 30:45:02:20:57:b0:ec:d7:09:8a:b1:2d:15:1b:f2:c6:39:10: e3:f7:55:a3:6a:08:e8:24:41:df:4f:16:41:b6:07:35:4b:bf: 02:21:00:ed:47:4e:6e:24:89:04:6f:cf:05:98:e6:b2:0a:08: 2b:ad:1a:91:b8:e8:b4:e4:ef:51:d5:1d:f5:be:8a:d5:4c -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIE8DCCBJagAwIBAgITRQAAAArehlUWgiTzvgAAAAAACjAKBggqhkjOPQQDAjBT MRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3Rp bjEgMB4GA1UEAxMXbmFhdXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EwHhcNMTYwNDI4MTMw OTU0WhcNMTgwNDI4MTMwOTU0WjB3MQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECBMKQ2Fs aWZvcm5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuIEpvc2UxFjAUBgNVBAoTDUNpc2NvIFN5c3Rl bXMxDDAKBgNVBAsTA1RBQzEaMBgGA1UEAxMRZnA0MTIwLnRlc3QubG9jYWwwggEi MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzQ43mBqCR9nZ+LglUQA0b7tga BwdudS3sulXIwKGco48mMHCRQw1ADWZCxFANxsnbfb+wrR8xKfKo4vwnMLuK3F5U RlHLPv9rHtYY296D9c/7N3Tee3gZczrcWys9w+YDsTCCoNIuhKG0ERXXSGF/j43D ikoJn55JKRImRMHVkdopX1u21iDeR/9QRRSCT8TKtWrcH67YOyig9WrvqZObwHBg yodskS/g+a5GNYTzzIS9XAfslMSKP06/Ftq2MONVIkdkFRG0Jqe/IG8a4s/9D82a /cujcb0hNssvmAhhlVq1PGnodNR7MfYwgjM5q9Tp3W0H2ufLGAa2Hl09XR2FAgMB AAGjggJYMIICVDAcBgNVHREEFTATghFmcDQxMjAudGVzdC5sb2NhbDAdBgNVHQ4E FgQU/1WpstiEYExs8DlZWcuHZwPtu5QwHwYDVR0jBBgwFoAUyInbDHPrFwEEBcbx GSgQW7pOVIkwgdwGA1UdHwSB1DCB0TCBzqCBy6CByIaBxWxkYXA6Ly8vQ049bmFh dXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EsQ049bmFhdXN0aW4tcGMsQ049Q0RQLENOPVB1 YmxpYyUyMEtleSUyMFNlcnZpY2VzLENOPVNlcnZpY2VzLENOPUNvbmZpZ3VyYXRp b24sREM9bmFhdXN0aW4sREM9bG9jYWw/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlz dD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlvblBvaW50MIHMBggrBgEF BQcBAQSBvzCBvDCBuQYIKwYBBQUHMAKGgaxsZGFwOi8vL0NOPW5hYXVzdGluLU5B QVVTVElOLVBDLUNBLENOPUFJQSxDTj1QdWJsaWMlMjBLZXklMjBTZXJ2aWNlcyxD Tj1TZXJ2aWNlcyxDTj1Db25maWd1cmF0aW9uLERDPW5hYXVzdGluLERDPWxvY2Fs P2NBQ2VydGlmaWNhdGU/YmFzZT9vYmplY3RDbGFzcz1jZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0 aG9yaXR5MCEGCSsGAQQBgjcUAgQUHhIAVwBlAGIAUwBlAHIAdgBlAHIwDgYDVR0P AQH/BAQDAgWgMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMAoGCCqGSM49BAMCA0gAMEUC IFew7NcJirEtFRvyxjkQ4/dVo2oI6CRB308WQbYHNUu/AiEA7UdObiSJBG/PBZjm sgoIK60akbjotOTvUdUd9b6K1Uw= -----END CERTIFICATE----- Zeroized: No

- Insira https://<FQDN_or_IP>/ na barra de endereços de um navegador da Web, navegue até o Firepower Chassis Manager e verifique se o novo certificado confiável é apresentado.

Aviso: os navegadores também verificam o nome da entidade de um certificado em relação à entrada na barra de endereços. Portanto, se o certificado for emitido para o nome de domínio totalmente qualificado, ele deverá ser acessado dessa forma no navegador. Se for acessado via endereço IP, um erro SSL diferente será lançado (Nome comum inválido) mesmo que o certificado confiável seja usado.

Troubleshooting

No momento, não há informações específicas disponíveis para solucionar esse problema de configuração.

Informações Relacionadas

- Acessando a CLI FXOS

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems