Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Procedimento

Configurações

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como recuperar a senha de um dispositivo lógico do Gerenciador de chassi de firewall seguro (FCM).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Sistema operacional extensível (FXOS) com firewall seguro

- Cisco Adaptive Secure Appliance (ASA)

- Defesa contra ameaças de firewall (FTD) segura

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Dispositivos Secure Firewall 4100/9300.

- Dispositivo lógico, ASA ou FTD, já criado e no estado online.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A senha de um dispositivo lógico é configurada quando criada, e isso também pode ser alterado após a configuração de bootstrap ter sido implantada a partir da CLI.

Procedimento

Este procedimento descreve como alterar a senha da GUI do Gerenciador de chassis depois que um dispositivo lógico já tiver sido criado. Isso se aplica aos dispositivos lógicos ASA e FTD.

Aviso: o procedimento para recuperar a senha substitui a configuração de bootstrap do FCM. Isso significa que todas as alterações no IP de gerenciamento executadas a partir da CLI do dispositivo lógico após a criação do dispositivo também são restauradas.

Configurações

1. Faça login no Gerenciador de chassis do Secure Firewall.

2. Para alterar a senha do dispositivo lógico, navegue até Logical Device > Edit.

Menu de dispositivo lógico

3. Entre na configuração de bootstrap clicando no botão do dispositivo.

Configuração de bootstrap

4. Clique em Configurações. Observe que Password já está definido. Digite sua nova senha e confirme-a.

Esta ação altera a senha, mas é necessário reinicializar para executar as alterações.

Campo Senha

5. Quando você salva as alterações, uma mensagem de confirmação é exibida. Você pode optar por reiniciar o dispositivo agora ou mais tarde em Dispositivos lógicos > Reiniciar.

Aviso de Salvar Alterações

6. Quando o dispositivo lógico voltar, você poderá executar SSH para o dispositivo e acessar o modo especialista com as novas credenciais.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco