Contents

Introdução

Informações de Apoio

P. Como gerar show tech a partir do sistema FXOS?

P. Como verificar e alterar o endereço IP, a máscara de rede e o gateway de gerenciamento do chassi?

P. Como executar um teste de ping FXOS?

P. Como verificar o endereço Mac da interface de gerenciamento fora de banda?

P. Como verificar se a interface de gerenciamento fora de banda está ativa?

P. Como verificar a tabela de roteamento FXOS?

P. Como verificar a tabela ARP FXOS?

P. Como verificar eventos de falha de FXOS?

P. Como alterar o nome de host do sistema?

P. Qual é a "Incompatibilidade de computação" na saída show server status?

P. Qual é o significado de "incompatibilidade de token" na saída de show slot?

P. Como definir fuso horário, NTP e DNS via CLI?

P. Como configurar o Smart Licensing e o HTTP Proxy?

P. Como configurar o Syslog via CLI?

P. Como configurar o SNMP em dispositivos Firepower?

P. Como instalar/substituir um certificado SSL usado pelo gerenciador de chassis?

P. Como solucionar problemas de fluxo de tráfego no chassi do FPR9300?

P. Como visualizar a tabela de endereços Mac do chassi?

P. Como visualizar os endereços MAC da interface do chassi?

P. Como fazer a recuperação de senha no FXOS Supervisor (MIO)?

P. Como fazer a recuperação de senha no dispositivo lógico ASA ou FTD?

P. Como alterar a senha atual de um usuário FXOS (por exemplo, admin)?

P. Como fazer downgrade de FXOS?

P. Como fazer o downgrade/upgrade de um dispositivo lógico ASA?

P. Como verificar o status de atualização do FXOS via CLI?

P. Como recarregar o dispositivo lógico a partir da CLI do FXOS?

P. Como verificar o tempo de atividade do chassi FXOS e o motivo da última recarga?

P. Como verificar o espaço em disco disponível em FXOS?

P. Como redefinir a configuração de FXOS para os padrões de fábrica?

P. Como verificar a configuração de bootstrap (interfaces atribuídas, versão etc.) de um dispositivo lógico a partir da CLI FXOS?

P. Como verificar o status (tipo de porta, estado) das interfaces FXOS?

P. Como verificar a utilização da CPU e da memória no chassi?

P. Como verificar o tipo de transceptor da interface do chassi?

P. Como verificar as informações do módulo/blade/servidor/netmod (tipo de hardware/PID/SN/memória/núcleos etc.)?

P. Como excluir uma imagem ASA ou FTD da GUI e CLI do FXOS?

P. Como verificar a versão do FXOS na CLI?

P. Como verificar o MTU das interfaces em FXOS?

P. Como verificar os aplicativos instalados?

P. Como verificar a configuração do canal de porta a partir da CLI do FXOS?

P. Como encontrar a versão do pacote FXOS na saída do show Tech?

P. Como o MIO propaga informações de interface (adição/remoção) para o aplicativo blade (FTD, ASA)?

P. Que número de série (SN) deve ser usado no caso de RMA do chassi Firepower?

P. Você pode trocar o SSD1 entre 2 chassis FXOS diferentes?

P. Como verificar o consumo de energia do chassi?

P. Como verificar a versão do carregador de inicialização?

P. Como atualizar o Bootloader?

P. Como desativar o tempo limite absoluto de SSH?

P. Como capturar pacotes LACP destinados ao supervisor do chassi (plano de controle)?

P. Como encontrar informações sobre SSD?

P. Como configurar capturas de Switch interno (FXOS)?

Referências

Introdução

Este documento descreve as perguntas frequentes relacionadas às plataformas FXOS.

Informações de Apoio

O Firepower eXtensible Operating System (FXOS) é o sistema operacional subjacente nas plataformas Firepower ou Secure Firewall. Dependendo das plataformas, o FXOS é usado para configurar recursos, monitorar o status do chassi e acessar recursos avançados de solução de problemas.

O FXOS no Firepower 4100/9300 e no Firepower 2100 com o software Adaptive Secure Appliance no modo de plataforma permite alterações de configuração, enquanto em outras plataformas, com exceção de recursos específicos, ele é somente leitura.

P. Como gerar show tech a partir do sistema FXOS?

A partir da versão 2.8.x, o fprm foi reprovado. Assim, o FXOS 2.8.x oferece suporte apenas a técnicos de apresentação de chassis e blades.

KSEC-FPR4115-2-1(local-mgmt)# show tech-support fprm detail

WARNING: show tech-support fprm detail command is deprecated.

Please use show tech-support chassis 1 detail command instead.

- chassi: contém arquivos de log para o chassi, blade, adaptador, Baseboard Management Controller (BMC) e Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- módulo: contém arquivos de log para o blade/módulo onde o dispositivo lógico Adaptive Security Appliance (ASA) ou Firepower Threat Defense (FTD) reside. Isso inclui logs para componentes como appAgent)

Em versões anteriores à 2.8.x, o FXOS fornece três saídas show tech diferentes. O pacote FPRM contém arquivos de log para Management Input/Output (MIO) - o mecanismo supervisor - e o Service Manager

Geralmente, você gera todos os 3 pacotes. Use o detalhe show tech-support <option> para gerar os 3 pacotes de log diferentes para a análise do TAC:

FPR4140-A# connect local-mgmt

FPR4140-A(local-mgmt)# show tech-support fprm detail

FPR4140-A(local-mgmt)# show tech-support chassis 1 detail

FPR4140-A(local-mgmt)# show tech-support module 1 detail

- Se você não especificar a opção detail, obterá a saída na tela

- A opção detail cria um arquivo tar

Para verificar os nomes de arquivo gerados:

FPR4140-A(local-mgmt)# dir techsupport/

1 15595520 Apr 09 17:29:10 2017 20170409172722_FPR4140_FPRM.tar

1   962560 Apr 09 17:32:20 2017 20170409172916_FPR4140_BC1_all.tar

1  7014400 Apr 09 18:06:25 2017 Firepower-Module1_04_09_2017_18_05_59.tar

Para exportar um pacote da CLI:

FPR4140-A(local-mgmt)# copy workspace:///techsupport/20170409172722_FPR4140_FPRM.tar ftp|tftp|scp|sftp://username@192.168.0.1/

Observação: além das saídas show tech FXOS, os dispositivos lógicos como ASA e/ou FTD têm seu próprio recurso show tech separado. No caso de várias instâncias (MI), cada instância também tem seu próprio pacote show-tech separado. Finalmente, os show-techs do MI não são suportados no FCM

A partir do FXOS 2.6, a geração e o download do suporte técnico FXOS são disponibilizados pela interface do usuário do Firepower Chassis Manager (FCM) em Ferramentas > Logs de solução de problemas

No FP9300:

No FP41xx:

P. Como verificar e alterar o endereço IP, a máscara de rede e o gateway de gerenciamento do chassi?

Há algumas maneiras de verificar a configuração da interface de gerenciamento:

FPR4115-2-1# show fabric-interconnect

Fabric Interconnect:

ID   OOB IP Addr     OOB Gateway     OOB Netmask     OOB IPv6 Address OOB IPv6 Gateway Prefix Operability Ingress VLAN Group Entry Count (Current/Max) Switch Forwarding Path Entry Count (Current/Max)

---- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- ------ ----------- -------------------------------------------- ------------------------------------------------

A    10.62.184.19    10.62.184.1     255.255.255.0   ::               ::               64     Operable    0/500                                        14/1021

or

FPR4115-2-1# scope fabric-interconnect a

FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # show

Fabric Interconnect:

ID   OOB IP Addr     OOB Gateway     OOB Netmask     OOB IPv6 Address OOB IPv6 Gateway Prefix Operability Ingress VLAN Group Entry Count (Current/Max) Switch Forwarding Path Entry Count (Current/Max)

---- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- ------ ----------- -------------------------------------------- ------------------------------------------------

A    10.62.184.19    10.62.184.1     255.255.255.0   ::               ::               64     Operable    0/500                                        14/1021

FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # show detail

Fabric Interconnect:

ID: A

Product Name: Cisco FPR-4115-SUP

PID: FPR-4115-SUP

VID: V01

Vendor: Cisco Systems, Inc.

Serial (SN): JAD12345NY6

HW Revision: 0

Total Memory (MB): 8074

OOB IP Addr: 10.62.184.19

OOB Gateway: 10.62.184.1

OOB Netmask: 255.255.255.0

OOB IPv6 Address: ::

OOB IPv6 Gateway: ::

Prefix: 64

Operability: Operable

Thermal Status: Ok

Ingress VLAN Group Entry Count (Current/Max): 0/500

Switch Forwarding Path Entry Count (Current/Max): 14/1021

Current Task 1:

Current Task 2:

Current Task 3:

Para alterar as configurações de IP:

FPR4115-2-1# scope fabric-interconnect a

FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # set out-of-band

gw       Gw

ip       Ip

netmask  Netmask

KSEC-FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # set out-of-band ip 10.62.184.19 netmask 255.255.255.0 gw 10.62.184.1

KSEC-FPR4115-2-1 /fabric-interconnect* # commit-buffer

Sobre a confirmação:

FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # commit-buffer verify-only    ! verify the change for error

FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # commit-buffer                ! commit the change

FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # discard-buffer               ! cancel the change

Para obter mais detalhes, verifique:

Referência de comandos FXOS do Cisco Firepower 4100/9300

P. Como executar um teste de ping FXOS?

Navegue até o escopo CLI de gerenciamento local e use o comando ping:

FPR4115-2-1# connect local-mgmt

FPR4115-2-1(local-mgmt)# ping 10.62.184.1

PING 10.62.184.1 (10.62.184.1) from 10.62.184.19 eth0: 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.62.184.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.602 ms

64 bytes from 10.62.184.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.591 ms

64 bytes from 10.62.184.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.545 ms

64 bytes from 10.62.184.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.552 ms

P. Como verificar o endereço Mac da interface de gerenciamento fora de banda?

Navegue até o escopo CLI de gerenciamento local e use este comando:

FPR4115-2-1# connect local-mgmt

FPR4115-2-1(local-mgmt)# show mgmt-ip-debug | begin eth0

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 78:bc:1a:e7:a4:11

inet addr:10.62.184.19  Bcast:10.62.184.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::7abc:1aff:fee7:a411/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:3420589 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:2551231 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:419362704 (399.9 MiB)  TX bytes:1530147643 (1.4 GiB)

P. Como verificar se a interface de gerenciamento fora de banda está ativa?

Além de Operável sob o escopo fabric-interconnect a > show, você pode usar este comando:

FPR4115-2-1# connect local-mgmt

FPR4115-2-1(local-mgmt)# show mgmt-port

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 78:bc:1a:e7:a4:11

inet addr:10.62.184.19  Bcast:10.62.184.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::7abc:1aff:fee7:a411/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:3422158 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:2552019 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:419611452 (400.1 MiB)  TX bytes:1530247862 (1.4 GiB)

Como alternativa, você pode usar esse comando. A parte Escopo mostra Link UP. Observe que o UP é mostrado na próxima linha:

FPR4115-2-1# connect local-mgmt

FPR4115-2-1(local-mgmt)# show mgmt-ip-debug | begin eth0

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 78:bc:1a:e7:a4:11

inet addr:10.62.184.19  Bcast:10.62.184.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::7abc:1aff:fee7:a411/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:3420589 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:2551231 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:419362704 (399.9 MiB)  TX bytes:1530147643 (1.4 GiB)

Observação: o estado UP é o status admin da interface. O status permanece UP mesmo se você desconectar o cabo físico ou o módulo SFP. Outro ponto importante é o status RUNNING, que significa que o link está operacional (o protocolo de linha está ativo).

Para desativar o status lógico da interface:

FPR4100-3-A(local-mgmt)# mgmt-port shut

FPR4100-3-A(local-mgmt)# show mgmt-ip-debug ifconfig | b eth0

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 58:97:BD:B9:76:EB

inet addr:10.62.148.88  Bcast:10.62.148.127  Mask:255.255.255.128

BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:3685870 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:7068372 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:295216623 (281.5 MiB)  TX bytes:1049391193 (1000.7 MiB)

Para ativá-la novamente:

FPR4100-3-A(local-mgmt)# mgmt-port no-shut

FPR4100-3-A(local-mgmt)# show mgmt-ip-debug ifconfig | b eth0

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 58:97:BD:B9:76:EB

inet addr:10.62.148.88  Bcast:10.62.148.127  Mask:255.255.255.128

inet6 addr: fe80::5a97:bdff:feb9:76eb/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:3685885 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:7068374 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:295218130 (281.5 MiB)  TX bytes:1049391353 (1000.7 MiB)

Observação: há um show interface brief e um show interface mgmt 0 no modo fxos que exibem a interface mgmt0 como inativa e Admin inativa, respectivamente. Não use isso como referência de que ele está inoperante.

FPR-4110-A# connect fxos

FPR-4110-A(fxos)# show interface brief | include mgmt0

mgmt0  --           down   172.16.171.83                           --       1500

FPR-4110-A(fxos)# show interface mgmt 0

mgmt0 is down (Administratively down)

Hardware: GigabitEthernet, address: 5897.bdb9.212d (bia 5897.bdb9.212d)

Internet Address is 172.16.171.83/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

auto-duplex, auto-speed

EtherType is 0x0000

1 minute input rate 3080 bits/sec 2 packets/sec

1 minute output rate 0 bits/sec 0 packets/sec

Rx

977 unicast packets 12571 multicast packets 5229 broadcast packets

18777 input packets 2333662 bytes

Tx

0 unicast packets 0 multicast packets 0 broadcast packets

0 output packets 0 bytes

Se você executar um show run interface mgmt0 no modo fxos, a força de desligamento estará sob essa interface. Novamente, não use isso como referência se ele está inoperante:

FPR4115-2-1(fxos)# show run interface mgmt0

!Command: show running-config interface mgmt0

!Time: Tue May  5 14:19:42 2020

version 5.0(3)N2(4.81)

interface mgmt0

shutdown force

ip address 10.62.184.19/24

P. Como verificar a tabela de roteamento FXOS?

O gerenciamento fora de banda depende somente do conjunto de gateways padrão. Portanto, certifique-se de que o gateway padrão escolhido permita a conexão com clientes que necessitam de acesso ao sistema. Há um comando show ip route vrf all em connect fxos, mas ele não é usado para gerenciamento fora de banda.

P. Como verificar a tabela ARP FXOS?

A tabela ARP não está visível na CLI FXOS. Você também pode usar a captura de pacotes no modo fxos (etanalyzer) para capturar o ARP e/ou verificar o tráfego de/para o gerenciamento.

Este é um exemplo para capturar pacotes ARP. Você pode alterar o filtro de captura para qualquer coisa. Esse filtro é semelhante ao filtro tcpdump:

fp9300-A# connect fxos

fp9300-A(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter arp

Capturing on eth0

2016-10-14 18:04:57.551221 00:50:56:85:be:44 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.240? Tell 172.16.171.101

2016-10-14 18:04:57.935562 00:12:80:85:a5:49 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.112? Tell 172.16.171.1

2016-10-14 18:04:58.167029 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.205? Tell 172.16.171.100

2016-10-14 18:04:59.156000 00:50:56:9f:b1:43 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.1? Tell 172.16.171.151

2016-10-14 18:04:59.165701 00:50:56:9f:b1:43 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.1? Tell 172.16.171.151

2016-10-14 18:04:59.166925 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.205? Tell 172.16.171.100

2016-10-14 18:04:59.268168 00:50:56:9f:b1:43 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.151? Tell 0.0.0.0

2016-10-14 18:05:00.150217 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.204? Tell 172.16.171.100

2016-10-14 18:05:00.268369 00:50:56:9f:b1:43 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.151? Tell 0.0.0.0

2016-10-14 18:05:01.150243 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.204? Tell 172.16.171.100

10 packets captured

Program exited with status 0.

fp9300-A(fxos)#

Além disso, você pode salvar a captura em um arquivo e exportá-la para um servidor remoto:

FPR4140-A# connect fxos

FPR4140-A(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter arp limit-captured-frames 0 write workspace:///ARP.pcap

FPR4140-A# connect local-mgmt

FPR4140-A(local-mgmt)# dir

1 23075 Jan 12 13:13:18 2020 ARP.pcap

FPR4140-A(local-mgmt)# copy  workspace:///ARP.pcap ftp://anonymous@10.48.40.70/ARP.pcap

P. Como verificar eventos de falha de FXOS?

Use o comando show fault:

FPR4115-2-1# show fault

Severity  Code     Last Transition Time     ID       Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Major     F0909    2020-04-26T21:19:37.520    554924 default Keyring's certificate is invalid, reason: expired.

Major     F1769    2012-01-19T00:30:02.733    323268 The password encryption key has not been set.

Minor     F1437    2012-01-19T00:30:02.732     32358 Config backup may be outdated

Você também pode filtrar as falhas com base na gravidade:

FPR4115-2-1# show fault ?

0-18446744073709551615  ID

<CR>

>                       Redirect it to a file

>>                      Redirect it to a file in append mode

cause                   Cause

detail                  Detail

severity                Severity

suppressed              Fault Suppressed

|                       Pipe command output to filter

FPR4115-2-1# show fault severity major

Severity  Code     Last Transition Time     ID       Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Major     F0909    2020-04-26T21:19:37.520    554924 default Keyring's certificate is invalid, reason: expired.

Major     F1769    2012-01-19T00:30:02.733    323268 The password encryption key has not been set.

As mesmas falhas também são visíveis no painel Visão geral da interface do usuário FXOS > FALHAS:

P. Como alterar o nome de host do sistema?

Use o comando set name no escopo do sistema:

KSEC-FPR4115-2-1# scope system

KSEC-FPR4115-2-1 /system # set name new-name

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

KSEC-FPR4115-2-1 /system* # commit-buffer

KSEC-FPR4115-2-1 /system # exit

new-name#

P. Qual é a "Incompatibilidade de computação" na saída show server status?

Um módulo de segurança recém-instalado deve ser confirmado e reinicializado antes de ser usado. Isso é verdadeiro mesmo quando você substitui uma unidade via RMA.

FPR9300# show server status

Server  Slot Status                       Overall Status        Discovery

------- --------------------------------- --------------------- ---------

1/1     Mismatch                          Compute Mismatch      Complete

1/2     Equipped                          Ok                    Complete

1/3     Empty

FPR9300#

A incompatibilidade de computação pode causar este evento de falha:

Service profile ssp-sprof-1 configuration failed due to compute-unavailable,insufficient-resources

O comando show service-profile status exibe Unassociated como se o módulo não estivesse lá.

Etapas para confirmar pela CLI:

scope chassis 1

acknowledge slot <slot#>

commit-buffer

Como alternativa, você pode usar a interface do usuário do Gerenciador de chassis para reconhecer o módulo:

P. Qual é o significado de "incompatibilidade de token" na saída de show slot?

Isso indica que o módulo de segurança ainda não foi reinicializado após ser confirmado:

FPR9300# scope ssa

FPR9300 /ssa # show slot

Slot:

Slot ID    Log Level Admin State  Operational State

---------- --------- ------------ -----------------

1          Info      Ok           Token Mismatch

2          Info      Ok           Online

3          Info      Ok           Not Available

FPR9300 /ssa #

Etapas para reinicializar via CLI:

scope ssa

scope slot <#>

reinitialize

commit-buffer

No Firepower 41xx, isso também pode significar que o SSD está ausente ou está com defeito. Verifique se o SSD ainda existe através do comando show inventory storage no servidor de escopo 1/1:

FPR4140-A# scope ssa

FPR4140-A /ssa # show slot 1

Slot:

Slot ID    Log Level Admin State  Oper State

---------- --------- ------------ ----------

1          Info      Ok           Token Mismatch

FPR4140-A /ssa # show fault severity critical

Severity  Code     Last Transition Time     ID       Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Critical  F1548    2018-03-11T01:22:59.916     38768 Blade swap detected on slot 1

FPR4140-A /ssa # scope server 1/1

FPR4140-A /chassis/server # show inventory storage

Server 1/1:

Name:

User Label:

Equipped PID: FPR4K-SM-36

Equipped VID: V01

Equipped Serial (SN): FLM12345KL6

Slot Status: Equipped

Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 4100 Series Extreme Performance Security Engine

Acknowledged PID: FPR4K-SM-36

Acknowledged VID: V00

Acknowledged Serial (SN): FLM12345KL6

Acknowledged Memory (MB): 262144

Acknowledged Effective Memory (MB): 262144

Acknowledged Cores: 36

Acknowledged Adapters: 2

Motherboard:

Product Name: Cisco Firepower 4100 Series Extreme Performance Security Engine

PID: FPR4K-SM-36

VID: V01

Vendor: Cisco Systems Inc

Serial (SN): FLM12345KL6

HW Revision: 0

RAID Controller 1:

Type: SATA

Vendor: Cisco Systems Inc

Model: CHORLEYWOOD

Serial: FLM12345KL6

HW Revision:

PCI Addr: 00:31.2

Raid Support:

OOB Interface Supported: No

Rebuild Rate: N/A

Controller Status: Unknown

Local Disk 1:

Vendor:

Model:

Serial:

HW Rev: 0

Operability: N/A

Presence: Missing

Size (MB): Unknown

Drive State: Unknown

Power State: Unknown

Link Speed: Unknown

Device Type: Unspecified

Local Disk Config Definition:

Mode: No RAID

Description:

Protect Configuration: No

P. Como definir fuso horário, NTP e DNS via CLI?

Isso é configurado nas Configurações da plataforma FXOS. Aplique as instruções deste documento: Configurações da plataforma FXOS.

Para verificar as configurações de hora do chassi:

KSEC-FPR4115-2-1# show clock

Tue May  5 21:30:55 CEST 2020

KSEC-FPR4115-2-1# show ntp

NTP Overall Time-Sync Status: Time Synchronized

Para verificar o tempo do módulo/blade na CLI de inicialização do módulo, use estes três comandos:

Firepower-module1>show ntp peerstatus

remote           local      st poll reach  delay   offset    disp

=======================================================================

*203.0.113.126   203.0.113.1      2   64  377 0.00006  0.000018 0.02789

remote 203.0.113.126, local 203.0.113.1

hmode client, pmode mode#255, stratum 2, precision -20

leap 00, refid [192.0.2.1], rootdistance 0.19519, rootdispersion 0.17641

ppoll 6, hpoll 6, keyid 0, version 4, association 43834

reach 377, unreach 0, flash 0x0000, boffset 0.00006, ttl/mode 0

timer 0s, flags system_peer, config, bclient, prefer, burst

reference time:      dbef8823.8066c43a  Mon, Dec  5 2016  8:30:59.501

originate timestamp: 00000000.00000000  Mon, Jan  1 1900  2:00:00.000

receive timestamp:   dbefb27d.f914589d  Mon, Dec  5 2016 11:31:41.972

transmit timestamp:  dbefb27d.f914589d  Mon, Dec  5 2016 11:31:41.972

filter delay:  0.00008  0.00006  0.00008  0.00009

0.00008  0.00008  0.00008  0.00009

filter offset: 0.000028 0.000018 0.000034 0.000036

0.000033 0.000036 0.000034 0.000041

filter order:  1        2        6        0

4        5        3        7

offset 0.000018, delay 0.00006, error bound 0.02789, filter error 0.00412

Firepower-module1>show ntp association

remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

==============================================================================

*203.0.113.126   192.0.2.1     2 u   37   64  377    0.062    0.018   0.017

ind assid status  conf reach auth condition  last_event cnt

===========================================================

1 43834  961d   yes   yes  none  sys.peer              1

associd=43834 status=961d conf, reach, sel_sys.peer, 1 event, popcorn,

srcadr=203.0.113.126, srcport=123, dstadr=203.0.113.1, dstport=123,

leap=00, stratum=2, precision=-20, rootdelay=195.190, rootdisp=176.407,

refid=192.0.2.1,

reftime=dbef8823.8066c43a  Mon, Dec  5 2016  8:30:59.501,

rec=dbefb27d.f91541fc  Mon, Dec  5 2016 11:31:41.972, reach=377,

unreach=0, hmode=3, pmode=4, hpoll=6, ppoll=6, headway=22, flash=00 ok,

keyid=0, offset=0.018, delay=0.062, dispersion=0.778, jitter=0.017,

xleave=0.011,

filtdelay=     0.08    0.06    0.08    0.10    0.08    0.09    0.08    0.10,

filtoffset=    0.03    0.02    0.03    0.04    0.03    0.04    0.03    0.04,

filtdisp=      0.00    0.03    1.04    1.07    2.06    2.09    3.09    3.12

Firepower-module1>show ntp sysinfo

associd=0 status=0618 leap_none, sync_ntp, 1 event, no_sys_peer,

version="ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Fri Oct  7 17:08:03 UTC 2016 (2)",

processor="x86_64", system="Linux/3.10.62-ltsi-WR6.0.0.27_standard",

leap=00, stratum=3, precision=-23, rootdelay=195.271, rootdisp=276.641,

refid=203.0.113.126,

reftime=dbefb238.f914779b  Mon, Dec  5 2016 11:30:32.972,

clock=dbefb2a7.575931d7  Mon, Dec  5 2016 11:32:23.341, peer=43834, tc=6,

mintc=3, offset=0.035, frequency=25.476, sys_jitter=0.003,

clk_jitter=0.015, clk_wander=0.011

system peer:          203.0.113.126

system peer mode:     client

leap indicator:       00

stratum:              3

precision:            -23

root distance:        0.19527 s

root dispersion:      0.27663 s

reference ID:         [203.0.113.126]

reference time:       dbefb238.f914779b  Mon, Dec  5 2016 11:30:32.972

system flags:         auth monitor ntp kernel stats

jitter:               0.000000 s

stability:            0.000 ppm

broadcastdelay:       0.000000 s

authdelay:            0.000000 s

time since restart:     1630112

time since reset:       1630112

packets received:       157339

packets processed:      48340

current version:        48346

previous version:       0

declined:               0

access denied:          0

bad length or format:   0

bad authentication:     0

rate exceeded:          0

Firepower-module1>

Para obter mais detalhes sobre verificação e solução de problemas de NTP, consulte este documento: Configurar, verificar e solucionar problemas de configurações de Network Time Protocol (NTP) em dispositivos Firepower FXOS

P. Como configurar o Smart Licensing e o HTTP Proxy?

O Smart Licensing é necessário no chassi FXOS no caso do dispositivo lógico ASA. Consulte este documento para obter mais detalhes: Gerenciamento de licenças para o ASA

Aqui está um exemplo de saída do status da licença:

FPR4115-2-1# scope license

FPR4115-2-1 /license # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: BU Production Test

Virtual Account: TAC-BETA

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Dec 15 14:41:55 2015 PST

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Dec 23 09:26:05 2015 PST

Next Renewal Attempt: Jun 21 07:00:21 2016 PST

Registration Expires: Dec 23 06:54:19 2016 PST

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Apr 07 15:44:26 2016 PST

Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Apr 07 15:44:26 2016 PST

Next Communication Attempt: May 07 15:44:25 2016 PST

Communication Deadline: Jul 06 15:38:24 2016 PST

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:FPR9K-SUP,SN:JAD123456AB

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 1.4.1_rel/31

Ou, em alternativa:

fp9300-A# connect local-mgmt

fp9300-A(local-mgmt)# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: Cisco Internal

Virtual Account: Escalations

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Feb 10 18:55:08 2016 CST

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Oct 09 15:07:25 2016 CST

Next Renewal Attempt: Apr 07 15:16:32 2017 CST

Registration Expires: Oct 09 15:10:31 2017 CST

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Sep 20 07:29:06 2016 CST

Last Communication Attempt: SUCCESS on Sep 20 07:29:06 2016 CST

Next Communication Attempt: None  Communication Deadline: None

Licensing HA configuration error:

No Reservation Ha config error

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:FPR9K-SUP,SN:JAD190800VU

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 1.6.7_rel/95

P. Como configurar o Syslog via CLI?

Verifique estes documentos:

- Configurar Syslog em dispositivos Firepower FXOS

- Guia de configuração do FXOS: Syslog de configurações de plataforma

P. Como configurar o SNMP em dispositivos Firepower?

Verifique este documento: Configure o SNMP em dispositivos Firepower NGFW

P. Como instalar/substituir um certificado SSL usado pelo gerenciador de chassis?

Este documento pode ajudar: Instalar um certificado confiável para o gerenciador de chassis FXOS

P. Como solucionar problemas de fluxo de tráfego no chassi do FPR9300?

Verifique estes documentos:

- Fase 1 de solução de problemas do caminho de dados do Firepower: entrada de pacotes

- Solução de problemas de caminho de dados do Firepower: Visão geral

- Analisar as capturas do Firepower Firewall para solucionar problemas de rede com eficiência

P. Como visualizar a tabela de endereços Mac do chassi?

Para as plataformas FP41xx e FP93xx, use qualquer um destes comandos:

FPR4115-2-1# connect fxos

FPR4115-2-1(fxos)# show l2-table

Ingress      MAC             Vlan Class VlanGrp   Status  Dst

Eth1/1       78bc.1ae7.a45e  101  1     0         present 1

Veth776      78bc.1ae7.a45e  101  1     0         present 1

Po1          0100.5e00.0005  1001 1     0         present 1

Po1          0100.5e00.0006  1001 1     0         present 1

Po1          78bc.1ae7.a44e  1001 1     0         present 1

Po1          ffff.ffff.ffff  1001 63    0         present 1

FPR4115-2-1(fxos)# show mac address-table

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since first seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 1001     0100.5e00.0005    static    0          F    F  Eth1/1

* 1001     0100.5e00.0006    static    0          F    F  Eth1/1

* 1001     78bc.1ae7.a44e    static    0          F    F  Eth1/1

* 1001     ffff.ffff.ffff    static    0          F    F  Eth1/1

* 101      78bc.1ae7.a45e    static    0          F    F  Eth1/1

* 101      78bc.1ae7.a46f    static    0          F    F  Veth776

* 4047     0015.a501.0100    static    0          F    F  Veth864

* 4047     0015.a501.0101    static    0          F    F  Veth1015

* 4043     78bc.1ae7.b000    static    0          F    F  Eth1/10

* 4043     78bc.1ae7.b00c    static    0          F    F  Eth1/9

* 1        0015.a500.001f    static    0          F    F  Veth887

* 1        0015.a500.002f    static    0          F    F  Veth1018

* 1        0015.a500.01bf    static    0          F    F  Veth905

* 1        0015.a500.01ef    static    0          F    F  Veth1019

P. Como visualizar os endereços MAC da interface do chassi?

Use este comando:

FPR4115-2-1# connect fxos

FPR4115-2-1(fxos)# show interface mac-address

--------------------------------------------------------------------------------

Interface                  Mac-Address     Burn-in Mac-Address

--------------------------------------------------------------------------------

Ethernet1/1                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a418

Ethernet1/2                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a419

Ethernet1/3                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41a

Ethernet1/4                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41b

Ethernet1/5                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41c

Ethernet1/6                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41d

Ethernet1/7                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41e

Ethernet1/8                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41f

Ethernet1/9                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a420

Ethernet1/10               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a421

Ethernet1/11               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a422

Ethernet1/12               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a423

port-channel1              78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41a

port-channel48             78bc.1ae7.a417  0000.0000.0000

mgmt0                      78bc.1ae7.a411  78bc.1ae7.a411

Vethernet690               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet691               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet692               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet693               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet694               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet695               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet696               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet697               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet698               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet699               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet700               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet774               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet775               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet776               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet777               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet778               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet779               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet861               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet862               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet863               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet864               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet887               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet905               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet906               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet1015              78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet1018              78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet1019              78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet1020              78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet1021              78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

P. Como fazer a recuperação de senha no FXOS Supervisor (MIO)?

Para procedimentos de recuperação de senha em FP41xx e FP9300, use este documento: Procedimento de recuperação de senha para dispositivos Firepower 9300/4100 Series

P. Como fazer a recuperação de senha no dispositivo lógico ASA ou FTD?

Para redefinir a senha do dispositivo lógico, você precisa inicializar o dispositivo novamente. Com o processo de recuperação de desastre do Bootstrap, você pode alterar qualquer um destes itens:

- IP de gerenciamento ASA/FTD - IP, máscara de rede, gateway, IPv6, comprimento do prefixo

- senha ASA

- Chave de registro de FTD, senha, IP de FMC, Domínios de pesquisa, Modo de firewall, servidores DNS, FQDN

- Pool IP de cluster ASA, máscara de rede, gateway, comprimento do prefixo, IP virtual.

Observação: o processo de recuperação de bootstrap deve ser executado em uma MW (Maintenance Window, Janela de Manutenção), pois ele requer uma recarga de dispositivo lógico

Exemplo 1

Você pode usar a interface do usuário FXOS para editar as configurações de bootstrap de um dispositivo lógico. Navegue até a guia Dispositivos lógicos, Editar um dispositivo

Defina a senha:

Quando você salvar, esta mensagem será exibida:

Exemplo 2

Este é um exemplo de alteração/recuperação de senha de ativação ASA:

FP4110-A# scope ssa

FP4110-A /ssa # show logical-device

Logical Device:

Name       Description Slot ID    Mode       Oper State               Templa                                                        te Name

---------- ----------- ---------- ---------- ------------------------ ------                                                        -------

asa                    1          Standalone Ok                       asa

FP4110-A /ssa # scope logical-device asa

FP4110-A /ssa/logical-device # scope mgmt-bootstrap asa

FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # show config

enter mgmt-bootstrap asa

create bootstrap-key-secret PASSWORD

!       set value

exit

enter ipv4 1 default

set gateway 172.16.171.1

set ip 172.16.171.226 mask 255.255.255.0

exit

exit

FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # enter bootstrap-key-secret PASSWORD

FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # set value

Value:   <enter new enable password in here>

Warning: Bootstrap changes are not automatically applied to app-instances. To apply the changes, please do clear-mgmt-bootstrap, and restart each app-instance.

FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # commit-buffer

FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # top

FP4110-A# scope ssa

FP4110-A /ssa # scope slot 1

FP4110-A /ssa/slot # scope app-instance asa

FP4110-A /ssa/slot/app-instance # clear-mgmt-bootstrap

Warning: Clears the application management bootstrap. Application needs to be restarted for this action to be effective.

FP4110-A /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

FP4110-A /ssa/slot/app-instance # restart

FP4110-A /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

Verifique se o ASA está on-line antes de se conectar a ele e use a nova senha de ativação.

FP4110-A /ssa/slot/app-instance # show

Application Instance:

App Name   Admin State Oper State       Running Version Startup Version Profile Name Cluster State   Cluster Role

---------- ----------- ---------------- --------------- --------------- ------------ --------------- ------------

asa        Enabled     Online           9.9.1.76        9.9.1.76                     Not Applicable  None

FP4110-A /ssa/slot/app-instance #

P. Como alterar a senha atual de um usuário FXOS (por exemplo, admin)?

Use este procedimento:

FP4110-1-A# scope security

FP4110-1-A /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

FP4110-1-A /security # enter local-user admin

FP4110-1-A /security/local-user # set password

Enter a password:

Confirm the password:

FP4110-1-A /security/local-user* # commit-buffer

FP4110-1-A /security/local-user #

P. Como fazer downgrade de FXOS?

O downgrade de imagens FXOS não é oficialmente suportado. O único método suportado pela Cisco para fazer o downgrade de uma versão de imagem do FXOS é executar uma recriação completa da imagem do dispositivo. Isso está documentado no caminho de atualização do Firepower 4100/9300

P. Como fazer o downgrade/upgrade de um dispositivo lógico ASA?

Para fazer o downgrade/upgrade da versão do ASA via Gerenciador de chassis: Atualizando a versão da imagem para um dispositivo lógico

Para alterar via CLI, use esta seção do guia de configuração: Atualizando a versão da imagem de um dispositivo lógico

Observação: assim que você confirmar o buffer na CLI, ele reiniciará o módulo. Da mesma forma, no gerenciador de chassis, quando você pressionar OK, ele reiniciará o módulo. Não há necessidade de reiniciá-lo manualmente.

P. Como verificar o status de atualização FXOS via CLI?

A atualização é concluída quando todos os componentes entram no status Pronto:

FP9300# scope system

FP9300 /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.0(1.23)

Upgrade-Status: Upgrading

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.0(1.23)

Upgrade-Status: Ready

Server 2:

Package-Vers: 2.0(1.23)

Upgrade-Status: Upgrading

Outros comandos úteis

FP9300 /firmware/auto-install # show fsm status

FP9300 /firmware/auto-install # show fsm status expand

P. Como recarregar o dispositivo lógico a partir da CLI do FXOS?

A maneira preferível é usar a interface do usuário do FCM. Se, por alguma razão, a interface do usuário não estiver acessível, use estes comandos:

# scope chassis 1

/chassis # scope server 1/1

/chassis/server # reset ?

hard-reset-immediate  Perform an immediate hard reset

hard-reset-wait       Wait for the completion of any pending management oper

/chassis/server # commit-buffer

P. Como verificar o tempo de atividade do chassi FXOS e o motivo da última recarga?

A verificação do tempo de atividade de FXOS é útil caso haja um traceback de FXOS. Você pode ver o FXOS na interface do usuário (FCM) ou na CLI:

FPR9K-1-A# connect fxos

FPR9K-1-A(fxos)# show system uptime

System start time: Sun Sep 25 09:57:19 2016

System uptime: 28 days, 9 hours, 38 minutes, 14 seconds

Kernel uptime: 28 days, 9 hours, 38 minutes, 41 seconds

Active supervisor uptime: 28 days, 9 hours, 38 minutes, 14 seconds

Além disso, para determinar o motivo do último recarregamento, use este comando:

FPR9K-1-A(fxos)# show system reset-reason

----- reset reason for Supervisor-module 1 (from Supervisor in slot 1) ---

1) At 212883 usecs after Fri Oct 21 22:34:35 2016

Reason: Kernel Panic

Service:

Version: 5.0(3)N2(3.02)

2) At 106690 usecs after Thu May 26 16:07:38 2016

Reason: Reset Requested by CLI command reload

Service:

Version: 5.0(3)N2(3.02)

Para o tempo de atividade do FPR2100, faça o seguinte:

1. Obtenha o pacote 'show tech-support fprm detail'

2. Extraia o conteúdo do pacote

3. Verifique o arquivo tmp/inventory_manager.xml

Há uma entrada que mostra o tempo de atividade em segundos:

tmp/inventory_manager.xml:

<uptime>151</uptime>

P. Como verificar o espaço em disco disponível em FXOS?

Também chamado de 'espaço de trabalho':

FPR9K-1-A# connect local-mgmt

FPR9K-1-A(local-mgmt)# dir

1       29 Sep 25 09:56:22 2016 blade_debug_plugin

1       19 Sep 25 09:56:22 2016 bladelog

1       16 Aug 05 15:41:05 2015 cores

1  2841476 Apr 26 14:13:12 2016 d

2     4096 Dec 01 10:09:11 2015 debug_plugin/

1       31 Aug 05 15:41:05 2015 diagnostics

1  2842049 Feb 23 03:26:38 2016 dp

1 18053120 Feb 23 11:10:19 2016 fpr9k-1-0-sam_logs_all.tar

1 18176000 Feb 23 11:10:43 2016 fpr9k-1-1-sam_logs_all.tar

1 19302400 Feb 23 11:11:07 2016 fpr9k-1-2-sam_logs_all.tar

1 16312320 Feb 23 11:06:53 2016 fpr9k-1-3-sam_logs_all.tar

1  2841476 Feb 22 18:47:00 2016 fxos-dplug.5.0.3.N2.3.13.67g.gSSA

2     4096 Aug 05 15:38:58 2015 lost+found/

1       25 Dec 01 11:11:50 2015 packet-capture

1 18493440 Feb 23 10:44:51 2016 sam_logs_all.tar

2     4096 Sep 14 11:23:11 2016 techsupport/

Usage for workspace://

4032679936 bytes total

324337664 bytes used

3503489024 bytes free

FPR9K-1-A(local-mgmt)# dir volatile:/

1 66 Oct 27 08:17:48 2016 xmlout_5816

Usage for volatile://

251658240 bytes total

4096 bytes used

251654144 bytes free

Para verificar o espaço livre do flash de inicialização. Observe que esta saída também mostra o tamanho e o uso do espaço de trabalho:

FPR9K-1-A# scope fabric-interconnect a

FPR9K-1-A /fabric-interconnect # show storage

Storage on local flash drive of fabric interconnect:

Partition        Size (MBytes)    Used Percentage

---------------- ---------------- ---------------

bootflash        106490           9

opt              3870             2

spare            5767             1

usbdrive         Nothing          Empty

workspace        3845             9

P. Como redefinir a configuração de FXOS para os padrões de fábrica?

Use este comando:

FPR9K-1-A# connect local-mgmt

FPR9K-1-A(local-mgmt)# erase configuration

Observação: isso reinicializa o sistema e apaga toda a configuração, incluindo o endereço IP de gerenciamento. Portanto, assegure-se de que um console esteja conectado. Quando o sistema for reinicializado, o aplicativo de instalação será executado e você poderá inserir novamente as informações de configuração de gerenciamento.

Exemplo

FPR9K-1# connect local-mgmt

FPR9K-1(local-mgmt)# erase configuration

All configurations are erased and system must reboot. Are you sure? (yes/no): yes

Removing all the configuration. Please wait....

/bin/rm: cannot remove directory `/bootflash/sysdebug//tftpd_logs': Device or resource busy

sudo: cannot get working directory

sudo: cannot get working directory

Configurations are cleaned up. Rebooting....

...

System is coming up ... Please wait ...

System is coming up ... Please wait ...

2016 Oct 28 06:31:00  %$ VDC-1 %$ %USER-0-SYSTEM_MSG: Starting bcm_attach - bcm_usd

System is coming up ... Please wait ...

2016 Oct 28 06:31:06  %$ VDC-1 %$ %USER-0-SYSTEM_MSG: Finished bcm_attach... - bcm_usd

2016 Oct 28 06:31:07  %$ VDC-1 %$ %USER-0-SYSTEM_MSG: Enabling Filter on CPU port  - bcm_usd

System is coming up ... Please wait ...

2016 Oct 28 06:31:11 switch %$ VDC-1 %$ %VDC_MGR-2-VDC_ONLINE: vdc 1 has come online

System is coming up ... Please wait ...

nohup: appending output to `nohup.out'

---- Basic System Configuration Dialog ----

This setup utility guides you through the basic configuration of

the system. Only minimal configuration including IP connectivity to

the Fabric interconnect and its clustering mode is performed through these steps.

Type Ctrl-C at any time to abort configuration and reboot system.

To back track or make modifications to already entered values,

complete input till end of section and answer no when prompted

to apply configuration.

You have chosen to setup a new Security Appliance. Continue? (y/n):

P. Como verificar a configuração de bootstrap (interfaces atribuídas, versão etc.) de um dispositivo lógico a partir da CLI FXOS?

FPR4100-3-A# scope ssa

FPR4100-3-A /ssa # show configuration

scope ssa

enter logical-device FTD4150-3 ftd 1 standalone

enter external-port-link Ethernet16_ftd Ethernet1/6 ftd

set decorator ""

set description ""

set port-name Ethernet1/6

exit

enter external-port-link Ethernet17_ftd Ethernet1/7 ftd

set decorator ""

set description ""

set port-name Ethernet1/7

exit

enter external-port-link Ethernet18_ftd Ethernet1/8 ftd

set decorator ""

set description ""

set port-name Ethernet1/8

exit

enter mgmt-bootstrap ftd

enter bootstrap-key DNS_SERVERS

set value 192.0.2.100

exit

enter bootstrap-key FIREPOWER_MANAGER_IP

set value 10.62.148.57

exit

enter bootstrap-key FIREWALL_MODE

set value routed

exit

enter bootstrap-key FQDN

set value FTD4150-3.lab.com

exit

enter bootstrap-key SEARCH_DOMAINS

set value lab.com

exit

enter bootstrap-key-secret PASSWORD

!               set value

exit

enter bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY

!               set value

exit

enter ipv4 1 firepower

set gateway 10.62.148.1

set ip 10.62.148.89 mask 255.255.255.128

exit

exit

set description ""

set res-profile-name ""

exit

scope slot 1

enter app-instance ftd

enable

set startup-version 6.0.1.1213

exit

set log-level info

exit

scope app asa 9.12.4.12

set-default

exit

scope app ftd 6.0.1.1213

accept-license-agreement

set-default

exit

exit

Isso equivale a:

Se você quiser ver toda a configuração FXOS, adicione a palavra-chave 'all' (a saída tem várias páginas):

FPR4100-3-A /ssa # show configuration all

P. Como verificar o status (tipo de porta, estado) das interfaces FXOS?

FPR4100-3-A# scope eth-uplink

FPR4100-3-A /eth-uplink # scope fabric a

FPR4100-3-A /eth-uplink/fabric # show interface

Interface:

Port Name       Port Type          Admin State Oper State       State Reason

--------------- ------------------ ----------- ---------------- ------------

Ethernet1/1     Data               Disabled    Admin Down       Administratively down

Ethernet1/2     Data               Disabled    Admin Down       Administratively down

Ethernet1/3     Data               Disabled    Admin Down       Administratively down

Ethernet1/4     Data               Disabled    Sfp Not Present  Unknown

Ethernet1/5     Data               Disabled    Admin Down       Administratively down

Ethernet1/6     Data               Enabled     Up

Ethernet1/7     Mgmt               Enabled     Up

Ethernet1/8     Data               Enabled     Up

FPR4100-3-A /eth-uplink/fabric #

Isso equivale a:

P. Como verificar a utilização da CPU e da memória no chassi?

FPR9K-2-A# connect fxos

FPR9K-2-A(fxos)# show system resources

Load average:   1 minute: 1.60   5 minutes: 1.30   15 minutes: 1.15

Processes   :   967 total, 1 running

CPU states  :   1.8% user,   1.1% kernel,   97.1% idle

Memory usage:   16326336K total,   4359740K used,   11966596K free

Observação: o total mostrado na saída pode ser diferente mesmo para 2 dispositivos que pertencem ao mesmo modelo. Especificamente, o total é obtido da saída do comando free que, por sua vez, é obtido do /proc/meminfo.

Para verificar a memória:

FPR4100-8-A /fabric-interconnect # show detail

Fabric Interconnect:

ID: A

Product Name: Cisco FPR-4140-SUP

PID: FPR-4140-SUP

VID: V02

Vendor: Cisco Systems, Inc.

Serial (SN): FLM12345KL6

HW Revision: 0

Total Memory (MB): 8074

OOB IP Addr: 10.62.148.196

OOB Gateway: 10.62.148.129

OOB Netmask: 255.255.255.128

OOB IPv6 Address: ::

OOB IPv6 Gateway: ::

Prefix: 64

Operability: Operable

Thermal Status: Ok

Current Task 1:

Current Task 2:

Current Task 3:

Para verificar a verificação de utilização de memória por processo (RES = Physical Memory):

FPR4100-2-A-A# connect local-mgmt

FPR4100-2-A-A(local-mgmt)# show processes

Cpu(s):  8.0%us,  4.2%sy,  3.9%ni, 83.8%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st

Mem:   8267648k total,  3866552k used,  4401096k free,      288k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1870528k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

5024 root      -2   0  354m 114m  34m R   43  1.4   7976:51 /isan/bin/bcm_usd

1096 root      20   0 10352 3992 3332 S    0  0.0   0:00.28 sshd: admin@pts/1

1140 root      20   0  117m  78m  53m S    0  1.0   0:00.42 /isan/bin/ucssh --ucs-mgmt -p admin

1856 root      20   0  2404  632  512 S    0  0.0   2:29.32 /nuova/bin/cmcmon -f /etc/cmcmon.conf

1859 root      20   0 23804 1932 1532 S    0  0.0   1427:47 dmserver -F

1860 root      20   0  2244  472  404 S    0  0.0   0:00.01 /sbin/hotplug2 --persistent --set-rules-file /etc/automount.rules --set-worker /lib/worker_single.so

1861 root      20   0 57116  10m 6552 S    0  0.1   7:28.76 /isan/sbin/sysmgr -V

1864 root      20   0 14044 4136 1072 S    0  0.1   1:06.19 rsyslogd -c3 -i/var/run/rsyslogd.pid

4909 root      20   0  3568 1100  876 S    0  0.0   0:00.48 /isan/sbin/xinetd -syslog local7 -loop 250 -stayalive -reuse -dontfork

4911 root      20   0 58232  12m 6152 S    0  0.2  18:39.24 /isan/sbin/syslogd -d -n -m 0 -r

4912 root      20   0 20076 3532 2368 S    0  0.0   0:00.02 /isan/bin/sdwrapd

4913 root      21   1  2756  300  192 S    0  0.0   0:00.04 /usr/sbin/in.tftpd -l -c -s /bootflash

4914 root      20   0 58312  17m 8724 S    0  0.2  13:45.34 /isan/bin/pfm

4937 root      20   0  2208  332  272 S    0  0.0   0:00.01 /sbin/klogd -2 -x -c 1

4939 root      20   0 26692 4656 3620 S    0  0.1   0:24.01 /isan/bin/vshd

...

Tip:

1. Colete a saída show process memory

2. Cole a saída em um arquivo em uma máquina Linux (cat > top.log)

3. Classificar o arquivo com base na coluna RES

Mostra os GBytes, os MBytes e assim por diante

mzafeiro@MZAFEIRO-JA2YS:$ cat top.log | sort -V -k 6

1954 root      20   0 1645m 1.6g 1372 S  0.0 20.7 793:32.99 dmserver

7556 root      20   0  207m 9.8m 6184 S  0.0  0.1  73:52.25 udld

5563 root      20   0  333m 9.8m 7032 S  0.0  0.1   5:08.65 cdpd

5523 root      20   0  327m 103m  28m S  0.0  1.3   0:12.38 afm

24040 daemon    23   3  592m 115m  33m S  0.0  1.5  74:56.57 httpd

5329 root      -2   0  384m 132m  29m S  9.4  1.7  27130:09 bcm_usd

5317 root      20   0  401m 150m  35m S  0.0  1.9  33:19.05 fwm

5625 root      24   4  450m 179m  35m S  0.0  2.3 275:38.25 svc_sam_statsAG

5614 root      23   3  495m 247m  54m S  0.0  3.2 355:59.95 svc_sam_dme

21688 root      20   0  2672 1080  880 S  0.0  0.0   3:15.29 ntpd

8819 root      35  15  2408 1084  748 R  5.6  0.0   0:00.06 top

P. Como verificar o tipo de transceptor da interface do chassi?

No Firepower 4100/9300, use este comando:

FPR9K-2-A# connect fxos

FPR9K-2-A(fxos)# show interface e1/3 transceiver details

Ethernet1/3

transceiver is present

type is 1000base-T

name is CISCO-METHODE

part number is SP7041-R

revision is

serial number is FLM12345KL6

nominal bitrate is 1300 MBit/sec

Link length supported for copper is 100 m

cisco id is --

cisco extended id number is 4

DOM is not supported

FPR9K-2-A(fxos)#

No caso das fibras, a saída é:

FPR4100-1-A(fxos)# show interface e1/1 transceiver details

Ethernet1/1

transceiver is present

type is 10Gbase-SR

name is CISCO-JDSU

part number is PLRXPL-SC-S43-CS

revision is 1

serial number is FLM12345KL6

nominal bitrate is 10300 MBit/sec

Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 82 m

Link length supported for 62.5/125um fiber is 26 m

Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 300 m

cisco id is --

cisco extended id number is 4

Calibration info not available

No Firepower 1000/2100, use este comando:

FPR2100# scope fabric-interconnect

FPR2100 /fabric-interconnect # show inventory expand detail | egrep ignore-case "Port|Xcvr"

...

Slot 1 Port 13:

Xcvr: 10 Gbase SR

Xcvr Model: PLRXPL-SC-S43-C

Xcvr Vendor: Cisco Systems, Inc.

Xcvr Serial: ABCD1234

Slot 1 Port 14:

Xcvr: 10 Gbase SR

Xcvr Model: PLRXPL-SC-S43-C

Xcvr Vendor: Cisco Systems, Inc.

Xcvr Serial: VWXY1234

Slot 1 Port 15:

Xcvr: Non Present

Xcvr Model:

Xcvr Vendor:

Xcvr Serial:

Slot 1 Port 16:

Xcvr: Non Present

Xcvr Model:

Xcvr Vendor:

Xcvr Serial:

P. Como verificar as informações do módulo/blade/servidor/netmod (tipo de hardware/PID/SN/memória/núcleos etc.)?

Esse comando mostra a ID do produto (PID) e o número de série (SN) do chassi e dos módulos (netmods)

FP4110-7-A# connect fxos

FP4110-7-A(fxos)# show inventory

NAME: "Chassis", DESCR: "Firepower 41xx Security Appliance"

PID: FPR-4110-SUP      , VID: V02 , SN: FLM12345KL6  <--- Chassis SN

NAME: "Module 1", DESCR: "Firepower 41xx Supervisor"

PID: FPR-4110-SUP      , VID: V02 , SN: FLM12345KL6  <--- Embedded module on FPR4100

NAME: "Module 3", DESCR: "Firepower 6x10G FTW SFP+ SR NM"

PID: FPR-NM-6X10SR-F   , VID: V00 , SN: FLM12345KL6  <--- FTW Netmode SN

O FPR4110 tem 2 slots para módulos de rede (2 e 3) e o dispositivo no exemplo tem um netmod FTW instalado no slot 3.

FPR9K-1-A# scope chassis 1

FPR9K-1-A /chassis # show inventory server

Chassis 1:

Servers:

Server 1/1:

Equipped Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Equipped PID: FPR9K-SM-36

Equipped VID: V01

Equipped Serial (SN): FLM12345KL6

Slot Status: Equipped

Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Acknowledged PID: FPR9K-SM-36

Acknowledged VID: V01

Acknowledged Serial (SN): FLM12345KL6

Acknowledged Memory (MB): 262144

Acknowledged Effective Memory (MB): 262144

Acknowledged Cores: 36

Acknowledged Adapters: 2

Server 1/2:

Equipped Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Equipped PID: FPR9K-SM-36

Equipped VID: V01

Equipped Serial (SN): FLM12345KL6

Slot Status: Equipped

Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Acknowledged PID: FPR9K-SM-36

Acknowledged VID: V01

Acknowledged Serial (SN): FLM12345KL6

Acknowledged Memory (MB): 262144

Acknowledged Effective Memory (MB): 262144

Acknowledged Cores: 36

Acknowledged Adapters: 2

Server 1/3:

Equipped Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Equipped PID: FPR9K-SM-36

Equipped VID: V01

Equipped Serial (SN): FLM12345KL6

Slot Status: Equipped

Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Acknowledged PID: FPR9K-SM-36

Acknowledged VID: V01

Acknowledged Serial (SN): FLM12345KL6

Acknowledged Memory (MB): 262144

Acknowledged Effective Memory (MB): 262144

Acknowledged Cores: 36

Acknowledged Adapters: 2

Servidor 1/1 = módulo/blade 1

Servidor 1/2 = módulo/blade 2

Servidor 1/3 = módulo/lâmina 3

PIDs do modelo FPR41xx:

- FPR4K-SM-12 = FPR4110

- FPR4K-SM-24 = FPR4120

- FPR4K-SM-36 = FPR4140

- FPR4K-SM-44 = FPR4150

- FPR4K-SM-24S = FPR4115

- FPR4K-SM-32S = FPR4125

- FPR4K-SM-44S = FPR4145

Você também pode obter outras informações no servidor de escopo <chassis-id/blade-id>:

FP9300-A# scope server 1/1

FP9300-A /chassis/server # show inventory

<CR>

>        Redirect it to a file

>>       Redirect it to a file in append mode

adapter  Adapter

bios     Bios

board    Board

cpu      Cpu

detail   Detail

expand   Expand

memory   Memory

mgmt     Mgmt

storage  Storage

|        Pipe command output to filter

FP9300-A /chassis/server # show inventory storage

Server 1/1:

Name:

User Label:

Equipped PID: FPR9K-SM-36

Equipped VID: V01

Equipped Serial (SN): FLM12345PBD

Slot Status: Equipped

Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Acknowledged PID: FPR9K-SM-36

Acknowledged VID: 01

Acknowledged Serial (SN): FLM67890PBD

Acknowledged Memory (MB): 262144

Acknowledged Effective Memory (MB): 262144

Acknowledged Cores: 36

Acknowledged Adapters: 2

Motherboard:

Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

PID: FPR9K-SM-36

VID: V01

Vendor: Cisco Systems Inc

Serial (SN): FLM12345KL6

HW Revision: 0

RAID Controller 1:

Type: SAS

Vendor: Cisco Systems Inc

Model: UCSB-MRAID12G

Serial: FLM12345KL6

HW Revision: C0

PCI Addr: 01:00.0

Raid Support: RAID0, RAID1

OOB Interface Supported: Yes

Rebuild Rate: 30

Controller Status: Optimal

Local Disk 1:

Product Name:

PID:

VID:

Vendor: TOSHIBA

Model: PX02SMF080

Vendor Description:

Serial: FLM12345KL6

HW Rev: 0

Block Size: 512

Blocks: 1560545280

Operability: Operable

Oper Qualifier Reason: N/A

Presence: Equipped

Size (MB): 761985

Drive State: Online

Power State: Active

Link Speed: 12 Gbps

Device Type: SSD

Local Disk 2:

Product Name:

PID:

VID:

Vendor: TOSHIBA

Model: PX02SMF080

Vendor Description:

Serial: FLM12345KL6

HW Rev: 0

Block Size: 512

Blocks: 1560545280

Operability: Operable

Oper Qualifier Reason: N/A

Presence: Equipped

Size (MB): 761985

Drive State: Online

Power State: Active

Link Speed: 12 Gbps

Device Type: SSD

Local Disk Config Definition:

Mode: RAID 1 Mirrored

Description:

Protect Configuration: Yes

Virtual Drive 0:

Type: RAID 1 Mirrored

Block Size: 512

Blocks: 1560545280

Operability: Operable

Presence: Equipped

Size (MB): 761985

Lifecycle: Allocated

Drive State: Optimal

Strip Size (KB): 64

Access Policy: Read Write

Read Policy: Normal

Configured Write Cache Policy: Write Through

Actual Write Cache Policy: Write Through

IO Policy: Direct

Drive Cache: No Change

Bootable: True

FP9300-A /chassis/server #

Observação: nas plataformas FP41xx, como não estão usando RAID, o comando show inventory storage exibe o Status do controlador como Desconhecido. A principal razão pela qual eles não são RAID é que o segundo SSD é usado para outras funções como MSP (Malware Storage Pack) em um dispositivo lógico FTD.

P. Como excluir uma imagem ASA ou FTD da GUI e CLI do FXOS?

Na GUI do FCM:

Para excluir da GUI, navegue para Sistema > Atualizações e exclua a imagem:

Da CLI FXOS

FPR4100# scope ssa

FPR4100 /ssa # show app

Application:

Name   Version    Description Author     Deploy Type CSP Type    Is Default App

------ ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- --------------

asa    9.6.1      N/A         cisco      Native      Application Yes

ftd    6.0.1.1213 N/A         cisco      Native      Application No

ftd    6.1.0.330  N/A         cisco      Native      Application Yes

FPR4100 /ssa # delete app asa 9.6.1

FPR4100 /ssa* # commit

FPR4100 /ssa # show app

Application:

Name       Version    Description Author     Deploy Type CSP Type    Is Default App

---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- --------------

ftd        6.0.1.1213 N/A         cisco      Native      Application No

ftd        6.1.0.330  N/A         cisco      Native      Application Yes

P. Como verificar a versão do FXOS na CLI?

Há algumas maneiras de fazer isso.

Caminho 1

FPR4100# show fabric-interconnect firmware

Fabric Interconnect A:

Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.65)

Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.65)

Package-Vers: 2.0(1.86)

Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.65)

Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.65)

Act-Kern-Status: Ready

Act-Sys-Status: Ready

Bootloader-Vers:

Isso é o mesmo que pode ser visto na GUI do FCM:

Caminho 2

FP4145-1# show version

Version: 2.6(1.192)

Startup-Vers: 2.6(1.192)

P. Como verificar o MTU das interfaces em FXOS?

O chassi do Firepower 4100/9300 tem suporte para quadros jumbo habilitados por padrão. Você pode verificar o MTU da interface com este comando:

FPR9K-1-A# connect fxos

FPR9K-1-A(fxos)# show hardware internal bcm-usd info phy-info all

+-----------------+------------------------------------------------------------+

| port phy info                                                                |

+-----------------+------------------------------------------------------------+

front-port :   1           asic-port : 125      sfp installed : yes

enable : ena               speed :  1G            autoneg :  on

interface : (10)XFI           duplex: half          linkscan : sw

pause_tx : 0x0            pause_rx : 0x0          max frame : 9216

local_advert : 0x20       remote_advert : 0x420    port_40g_enable : 0

local_fault : 0x1       remote_fault : 0x0

xcvr sfp type : (1)PHY_SFP_1G_COPPER

TSC4 registers:

txfir(0xc252):0x0000      txdrv(0xc017):0x0000      lane(0x9003):0x1b1b

Asic 56846 Registers

signal_detect(1.0x81d0):0x0000      link_status(1.0x81d1):0x0000

rx_link_state(1.0x0):0x0000      pcs_rx_tx_fault(1.0x0008):0x0000

pcs_block_status_0x20(1.0x20) :0x0000

pcs_block_status_0x21(1.0x021) : 0x0000

transmitter_reg(1.0x8000):0x0000      micro_ver(1.0x81f0):0x0000

Como alternativa, verifique a MTU no shell de comando do fxos:

KSEC-FPR4112-4# connect fxos

<output is skipped>

KSEC-FPR4112-4(fxos)# show interface ethernet 1/1

Ethernet1/1 is up

Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000 Ethernet, address: 14a2.a02f.07c0 (bia 14a2.a02f.07c0)

Description: U: Uplink

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

P. Como verificar os aplicativos instalados?

Na CLI do chassi, use o comando scope ssa e, em seguida, show slot expand detail.

As mesmas informações podem ser encontradas no arquivo sam_techsupportinfo no pacote de chassi show tech.

`scope ssa`

`show slot expand detail`

Slot:

Slot ID: 1

Log Level: Info

Admin State: Ok

Operational State: Online

Disk State: Ok

Clear Log Data: Available

Application Instance:

Application Name: asa

Admin State: Enabled

Operational State: Online

Running Version: 9.6.2

Startup Version: 9.6.2

Hotfixes:

Externally Upgraded: No

Cluster Oper State: Not Applicable

Current Job Type: Start

Current Job Progress: 100

Current Job State: Succeeded

Clear Log Data: Available

Error Msg:

Current Task:

App Attribute:

App Attribute Key: mgmt-ip

Value: 0.0.0.0

App Attribute Key: mgmt-url

Value: https://0.0.0.0/

Heartbeat:

Last Received Time: 2017-03-15T10:25:02.220

Heartbeat Interval: 1

Max Number of Missed heartbeats Permitted: 3

Resource:

Allocated Core NR: 46

Allocated RAM (KB): 233968896

Allocated Data Disk (KB): 20971528

Allocated Binary Disk (KB): 174964

Allocated Secondary Disk (KB): 0

Heartbeat:

Last Received Time: 2017-03-15T10:25:00.447

Heartbeat Interval: 5

Max Number of Missed heartbeats Permitted: 3

Monitor:

OS Version: 9.6(1.150)

CPU Total Load 1 min Avg: 48.110001

CPU Total Load 5 min Avg: 48.110001

CPU Total Load 15 min Avg: 48.110001

Memory Total (KB): 264377600

Memory Free (KB): 236835112

Memory Used (KB): 27542488

Memory App Total (KB): 233968896

Disk File System Count: 5

Blade Uptime: up 1 day,  6:56

Last Updated Timestamp: 2017-03-15T10:24:10.306

Disk File System:

File System: /dev/sda1

Mount Point: /mnt/boot

Disk Total (KB): 7796848

Disk Free (KB): 7694456

Disk Used (KB): 102392

File System: /dev/sda2

Mount Point: /opt/cisco/config

Disk Total (KB): 1923084

Disk Free (KB): 1734420

Disk Used (KB): 90976

File System: /dev/sda3

Mount Point: /opt/cisco/platform/logs

Disk Total (KB): 4805760

Disk Free (KB): 4412604

Disk Used (KB): 149036

File System: /dev/sda5

Mount Point: /var/data/cores

Disk Total (KB): 48061320

Disk Free (KB): 43713008

Disk Used (KB): 1906892

File System: /dev/sda6

Mount Point: /opt/cisco/csp

Disk Total (KB): 716442836

Disk Free (KB): 714947696

Disk Used (KB): 1495140

P. Como verificar a configuração do canal de porta a partir da CLI do FXOS?

Comandos de verificação do canal de porta

Verificação 1

Para verificar quais Port-Channels estão configurados atualmente no chassi:

FPR9K-1-A# connect fxos

FPR9K-1-A(fxos)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

11    Po11(SU)    Eth      LACP      Eth1/4(P)    Eth1/5(P)

15    Po15(SD)    Eth      LACP      Eth1/6(D)

48    Po48(SU)    Eth      LACP      Eth1/2(P)    Eth1/3(P)

Verificação 2

Para verificar os Port-Channels alocados a um dispositivo lógico:

FPR9K-1-A# scope ssa

FPR9K-1-A /ssa # show configuration

scope ssa

enter logical-device ftd_682021968 ftd "1,2,3" clustered

enter cluster-bootstrap

set chassis-id 1

set ipv4 gateway 0.0.0.0

set ipv4 pool 0.0.0.0 0.0.0.0

set ipv6 gateway ::

set ipv6 pool :: ::

set virtual ipv4 0.0.0.0 mask 0.0.0.0

set virtual ipv6 :: prefix-length ""

!           set key

set mode spanned-etherchannel

set name 682021968

set site-id 0

exit

enter external-port-link Ethernet11_ftd Ethernet1/1 ftd

set decorator ""

set description ""

set port-name Ethernet1/1

exit

enter external-port-link PC11_ftd Port-channel11 ftd

set decorator ""

set description ""

set port-name Port-channel11

exit

enter external-port-link PC48_ftd Port-channel48 ftd

set decorator ""

set description ""

set port-name Port-channel48

exit

Verificação 3

Para verificar as estatísticas de tráfego do canal de porta por porta:

FPR9K-1-A(fxos)# show port-channel traffic interface port-channel 11

ChanId      Port Rx-Ucst Tx-Ucst Rx-Mcst Tx-Mcst Rx-Bcst Tx-Bcst

------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

11    Eth1/4  62.91%    0.0%  58.90%  49.99% 100.00%    0.0%

11    Eth1/5  37.08%    0.0%  41.09%  50.00%    0.0%    0.0%

Verificação 4

Para verificar os detalhes de um canal de porta específico:

FPR9K-1-A(fxos)# show port-channel database interface port-channel 11

port-channel11

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/4

Age of the port-channel is 0d:20h:26m:27s

Time since last bundle is 0d:18h:29m:07s

Last bundled member is Ethernet1/5

Ports:   Ethernet1/4     [active ] [up] *

Ethernet1/5     [active ] [up]

Verificação 5

Para verificar o ID de sistema do LACP local:

FPR9K-1-A(fxos)# show lacp system-identifier

32768,b0-aa-77-2f-81-bb

Verificação 6

Para verificar o ID de sistema do LACP dos dispositivos upstream junto com as flags de status do LACP:

FPR9K-1-A(fxos)# show lacp neighbor

Flags:  S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending Fast LACPDUs

A - Device is in Active mode       P - Device is in Passive mode

port-channel11 neighbors

Partner's information

Partner                Partner                     Partner

Port        System ID              Port Number     Age         Flags

Eth1/4      32768,4-62-73-d2-65-0  0x118           66828       FA

LACP Partner           Partner                     Partner

Port Priority          Oper Key                    Port State

32768                  0xb                         0x3d

Partner's information

Partner                Partner                     Partner

Port        System ID              Port Number     Age         Flags

Eth1/5      32768,4-62-73-d2-65-0  0x119           66826       FA

LACP Partner           Partner                     Partner

Port Priority          Oper Key                    Port State

32768                  0xb                         0x3d

Verificação 7

Para verificar o histórico de eventos do canal de porta:

FPR9K-1-A(fxos)# show port-channel internal event-history all

Low Priority Pending queue: len(0), max len(1) [Thu Apr  6 11:07:48 2017]

High Priority Pending queue: len(0), max len(16) [Thu Apr  6 11:07:48 2017]

PCM Control Block info:

pcm_max_channels        : 4096

pcm_max_channel_in_use  : 48

pc count                : 3

hif-pc count            : 0

Max PC Cnt              : 104

Load-defer timeout      : 120

====================================================

PORT CHANNELS:

2LvPC PO in system : 0

port-channel11

channel       : 11

bundle        : 65535

ifindex       : 0x1600000a

admin mode    : active

oper mode     : active

fop ifindex   : 0x1a003000

nports     : 2

active     : 2

pre cfg    : 0

ltl        : 0x0 (0)

lif        : 0x0

iod        : 0x78 (120)

global id  : 3

flag       : 0

lock count : 0

num. of SIs: 0

ac mbrs    : 0 0

lacp graceful conv disable   : 0

lacp suspend indiv disable   : 1

pc min-links                 : 1

pc max-bundle                : 16

pc max active members        : 32

pc is-suspend-minlinks       : 0

port load defer enable       : 0

lacp fast-select-hot-standby disable   : 0

ethpm bundle lock count : 0

bundle res global id    : 2

Members:

Ethernet1/4 [bundle_no = 0]

Ethernet1/5 [bundle_no = 0]

port-channel external lock:

Lock Info: resource [eth-port-channel 11]

type[0] p_gwrap[(nil)]

FREE @ 246108 usecs after Wed Apr  5 14:18:10 2017

type[1] p_gwrap[(nil)]

FREE @ 436471 usecs after Wed Apr  5 16:15:30 2017

type[2] p_gwrap[(nil)]

FREE @ 436367 usecs after Wed Apr  5 16:15:30 2017

0x1600000a

internal (ethpm bundle) lock:

Lock Info: resource [eth-port-channel 11]

type[0] p_gwrap[(nil)]

FREE @ 246083 usecs after Wed Apr  5 14:18:10 2017

type[1] p_gwrap[(nil)]

FREE @ 610546 usecs after Wed Apr  5 16:19:04 2017

type[2] p_gwrap[(nil)]

FREE @ 610437 usecs after Wed Apr  5 16:19:04 2017

0x1600000a

>>>>FSM: <eth-port-channel 11> has 194 logged transitions<<<<<

1) FSM:<eth-port-channel 11> Transition at 557291 usecs after Wed Apr  5 16:04:27 2017

Previous state: [PCM_PC_ST_WAIT_REL_RESRC]

Triggered event: [PCM_PC_EV_REL_RESRC_DONE]

Next state: [PCM_PC_ST_INIT]

2) FSM:<eth-port-channel 11> Transition at 49036 usecs after Wed Apr  5 16:07:18 2017

Previous state: [PCM_PC_ST_INIT]

Triggered event: [PCM_PC_EV_L2_CREATE]

Next state: [PCM_PC_ST_WAIT_CREATE]

3) FSM:<eth-port-channel 11> Transition at 49053 usecs after Wed Apr  5 16:07:18 2017

Previous state: [PCM_PC_ST_WAIT_CREATE]

Triggered event: [PCM_PC_EV_L2_CREATED]

Next state: [PCM_PC_ST_CREATED]

Verificação 8

Debug lacp all produz uma saída muito grande:

FPR9K-1-A(fxos)# debug lacp all

2017 Jul 11 10:42:23.854160 lacp: lacp_pkt_parse_pdu(569): lacp_pkt_parse_pdu: got packet from actorport=220a partnerport= 43

2017 Jul 11 10:42:23.854177 lacp: lacp_pkt_compute_port_params(1163): Ethernet1/3(0x1a002000): pa aggregatable state=1 ac aggregatable state=1 pkt sync=1 port_stateactive=1

2017 Jul 11 10:42:23.854190 lacp: lacp_pkt_compute_port_params(1170): p_el=(8000, 2-0-0-0-0-1, 136, 8000, 220a)

2017 Jul 11 10:42:23.854198 lacp: lacp_pkt_compute_port_params(1172): p_el_pkt=(8000, 2-0-0-0-0-1, 136, 8000, 220a)

2017 Jul 11 10:42:23.854207 lacp: lacp_utils_get_obj_type_from_ifidx(390): lacp_utils_get_obj_type_from_ifidx: For if-index 1a002000 , if_type =26

2017 Jul 11 10:42:23.854218 lacp: Malloc in fu_fsm_event_new@../utils/fsmutils/fsm.c[5317]-ty[1]0x9bf719c[124]

2017 Jul 11 10:42:23.854228 lacp: lacp_utils_cr_fsm_event(572): Called from lacp_utils_create_fsm_event_with_params: Create event 0x9bf719c

2017 Jul 11 10:42:23.854237 lacp: Malloc in fu_fsm_event_pair_new@../utils/fsmutils/fsm.c[5327]-ty[2]0x9bf730c[132]

2017 Jul 11 10:42:23.854248 lacp: fu_fsm_execute_all: match_msg_id(0), log_already_open(0)

2017 Jul 11 10:42:23.854257 lacp: Malloc in fu_fsm_event_new@../utils/fsmutils/fsm.c[5317]-ty[1]0x9bf719c[124]

2017 Jul 11 10:42:23.854268 lacp: fu_fsm_execute: (Ethernet1/3)

2017 Jul 11 10:42:23.854275 lacp:     current state [LACP_ST_PORT_MEMBER_COLLECTING_AND_DISTRIBUTING_ENABLED]

2017 Jul 11 10:42:23.854283 lacp:     current event [LACP_EV_PARTNER_PDU_IN_SYNC_COLLECT_ENABLED_DISTRIBUTING_ENABLED]

2017 Jul 11 10:42:23.854291 lacp:     next state    [FSM_ST_NO_CHANGE]

2017 Jul 11 10:42:23.854304 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/3(0x1a002000): end PartnerEnd(2): state TimeOut(1): enable_flag False

2017 Jul 11 10:42:23.854314 lacp: lacp_proto_record_pdu(2266): Recording PDU for LACP pkt on IF Ethernet1/3(0x1a002000)

2017 Jul 11 10:42:23.854325 lacp: lacp_proto_set_state(900): IF Ethernet1/3(0x1a002000): Set end ActorEnd(1): state Defaulted(6) from False to False

2017 Jul 11 10:42:23.854335 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/3(0x1a002000): end PartnerEnd(2): state TimeOut(1): enable_flag False

2017 Jul 11 10:42:23.854344 lacp: lacp_proto_update_ntt(2211): updateNTT called for IF Ethernet1/3(0x1a002000)

2017 Jul 11 10:42:23.854355 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/3(0x1a002000): end ActorEnd(1): state TimeOut(1): enable_flag True

2017 Jul 11 10:42:23.854362 lacp: lacp_timer_start_w_chgd_time(681): lacp_timer_start_w_chgd_time: starting timer with time in ms = 15000

2017 Jul 11 10:42:23.854377 lacp: lacp_timer_start(637): Timer Started: Timer_Arg ([rid type IF-Rid: ifidx 0x1a002000: ch_num 0: event_id LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT(17): timer_id 426092: type PartnerTimedOut: active True: period_in_ms 15000])

2017 Jul 11 10:42:23.854386 lacp: lacp_timer_start(638): Timer period=15 seconds

2017 Jul 11 10:42:23.854396 lacp: Free ptr in fu_fsm_execute@../utils/fsmutils/fsm.c[1091] for addr 0x9bf719c

2017 Jul 11 10:42:23.854408 lacp: fu_fsm_execute_all: done processing event LACP_EV_PARTNER_PDU_IN_SYNC_COLLECT_ENABLED_DISTRIBUTING_ENABLED

2017 Jul 11 10:42:23.854419 lacp: fu_mts_drop ref 0x9bf7320 opc 90117

2017 Jul 11 10:42:23.854434 lacp: fu_fsm_execute_all: MTS_OPC_NET_L2_RX_DATA_HDR(msg_id 2623696) dropped

2017 Jul 11 10:42:23.854445 lacp: fu_fsm_engine_post_event_processing

2017 Jul 11 10:42:23.854453 lacp:  end of while in fu_fsm_engine

2017 Jul 11 10:42:23.854461 lacp: fu_handle_process_hot_plugin_msg: Entered the function line 143

2017 Jul 11 10:42:23.854468 lacp: begin fu_fsm_engine: line[2357]

2017 Jul 11 10:42:24.361501 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(770): lacp_pkt_encode_pdu_helper: pkt_len=LACP_PDU_LEN=110 periodic_rate:1

2017 Jul 11 10:42:24.361530 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(797): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=Ethernet1/3(0x1a002000) partner-mac=0-a6-ca-f3-c7-83 port_num=43

2017 Jul 11 10:42:24.361542 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): Executing [mcecm_api_is_pc_mcec]

2017 Jul 11 10:42:24.361551 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): input: if_index = [0x16000000]

2017 Jul 11 10:42:24.361559 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): Executing [mcecm_cache_is_pc_mcec]

2017 Jul 11 10:42:24.361568 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): output:0

2017 Jul 11 10:42:24.361589 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(842): 0x1a002000: Set short_timeout to periodic_rate:1

2017 Jul 11 10:42:24.361599 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(879): lacp_pkt_encode_pdu_helper: actor-port-state=3f agg=1 insync=1 coll=1 dis=1 active=1 short_timeout=1

2017 Jul 11 10:42:24.361612 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(906): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=Ethernet1/3(0x1a002000) partner-port-state=3d agg=1 insync=1 coll=1 dis=1 active=1 short-timeout=0

2017 Jul 11 10:42:24.361624 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(910): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=Ethernet1/3(0x1a002000) partner-mac=2-0-0-0-0-1 port_num=220a

2017 Jul 11 10:42:24.361636 lacp: lacp_net_tx_data(206): lacp_net_tx_data: Sending buffer with length 110

2017 Jul 11 10:42:24.361648 lacp: lacp_net_tx_data(215): 01 01 01 14 ffff

2017 Jul 11 10:42:24.361658 lacp: lacp_net_tx_data(215): ffff

2017 Jul 11 10:42:24.361668 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 02 14 ffff

2017 Jul 11 10:42:24.361678 lacp: lacp_net_tx_data(215): ffff

2017 Jul 11 10:42:24.361689 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361700 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361710 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361721 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 10:42:24.361753 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/3(0x1a002000): end PartnerEnd(2): state TimeOut(1): enable_flag False

2017 Jul 11 10:42:24.361764 lacp: lacp_proto_restart_tx_timer(1802): lacp_proto_restart_tx_timer: got enable flag=0 before sending on interface Ethernet1/3(0x1a002000)

2017 Jul 11 10:42:24.361773 lacp: lacp_proto_restart_tx_timer(1825): lacp_proto_restart_tx_timer: flag 0 interface Ethernet1/3(0x1a002000) periodic_timer is fast

2017 Jul 11 10:42:24.361782 lacp: lacp_timer_start_w_chgd_time(681): lacp_timer_start_w_chgd_time: starting timer with time in ms = 1000

2017 Jul 11 10:42:24.361798 lacp: lacp_timer_start(637): Timer Started: Timer_Arg ([rid type IF-Rid: ifidx 0x1a002000: ch_num 0: event_id LACP_EV_PERIODIC_TRANSMIT_TIMER_EXPIRED(19): timer_id 400214: type PDUSendTime: active True: period_in_ms 1000])

2017 Jul 11 10:42:24.361807 lacp: lacp_timer_start(638): Timer period=1 seconds

2017 Jul 11 10:42:24.361820 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(770): lacp_pkt_encode_pdu_helper: pkt_len=LACP_PDU_LEN=110 periodic_rate:1

2017 Jul 11 10:42:24.361833 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(797): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=Ethernet1/4(0x1a003000) partner-mac=0-a6-ca-f3-c7-83 port_num=44

2017 Jul 11 10:42:24.361841 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): Executing [mcecm_api_is_pc_mcec]

2017 Jul 11 10:42:24.361849 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): input: if_index = [0x16000000]

2017 Jul 11 10:42:24.361857 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): Executing [mcecm_cache_is_pc_mcec]

2017 Jul 11 10:42:24.361865 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): output:0

2017 Jul 11 10:42:24.361879 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(842): 0x1a003000: Set short_timeout to periodic_rate:1

2017 Jul 11 10:42:24.361888 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(879): lacp_pkt_encode_pdu_helper: actor-port-state=7f agg=1 insync=1 coll=1 dis=1 active=1 short_timeout=1

2017 Jul 11 10:42:24.361899 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(906): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=Ethernet1/4(0x1a003000) partner-port-state=0 agg=0 insync=0 coll=0 dis=0 active=0 short-timeout=0

2017 Jul 11 10:42:24.361910 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(910): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=Ethernet1/4(0x1a003000) partner-mac=0-0-0-0-0-0 port_num=0

2017 Jul 11 10:42:24.361920 lacp: lacp_net_tx_data(206): lacp_net_tx_data: Sending buffer with length 110

2017 Jul 11 10:42:24.361930 lacp: lacp_net_tx_data(215): 01 01 01 14 ffff

2017 Jul 11 10:42:24.361940 lacp: lacp_net_tx_data(215): ffff

2017 Jul 11 10:42:24.361950 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 02 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361960 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 03 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361971 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361981 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361991 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.362001 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 10:42:24.362022 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/4(0x1a003000): end PartnerEnd(2): state TimeOut(1): enable_flag False

2017 Jul 11 10:42:24.362032 lacp: lacp_proto_restart_tx_timer(1802): lacp_proto_restart_tx_timer: got enable flag=0 before sending on interface Ethernet1/4(0x1a003000)

2017 Jul 11 10:42:24.362042 lacp: lacp_proto_restart_tx_timer(1825): lacp_proto_restart_tx_timer: flag 0 interface Ethernet1/4(0x1a003000) periodic_timer is fast

2017 Jul 11 10:42:24.362050 lacp: lacp_timer_start_w_chgd_time(681): lacp_timer_start_w_chgd_time: starting timer with time in ms = 1000

2017 Jul 11 10:42:24.362062 lacp: lacp_timer_start(637): Timer Started: Timer_Arg ([rid type IF-Rid: ifidx 0x1a003000: ch_num 0: event_id LACP_EV_PERIODIC_TRANSMIT_TIMER_EXPIRED(19): timer_id 399340: type PDUSendTime: active True: period_in_ms 1000])

Dica

Verifique se você recebe pacotes LACP do peer. Por exemplo, a interface Ethernet1/3 recebe pacotes LACP, mas a Ethernet1/4 não:

2017 Jul 11 10:42:25.641920 lacp: lacp_net_get_pkt_info(746): Packet received on phy_if_idx Ethernet1/3(0x1a002000): log_if_idx Ethernet1/3(0x1a002000): pkt_len 124 l2 header len 14

2017 Jul 11 10:42:25.641937 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

Verificação 9

Nesta saída, a interface Ethernet1/4 é membro do canal de porta, mas está no modo Individual (Suspenso no lado do switch):

ciscofcm01-A(fxos)# show lacp internal event-history interface ethernet 1/4

>>>>FSM: <Ethernet1/4> has 549 logged transitions<<<<<

1) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 385779 usecs after Wed Jul  5 13:13:03 2017

Previous state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]

Triggered event: [LACP_EV_CLNUP_PHASE_II]

Next state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]

2) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 955546 usecs after Wed Jul  5 13:13:03 2017

Previous state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]

Triggered event: [LACP_EV_LACP_ENABLED_AND_PORT_UP]

Next state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]

3) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 962224 usecs after Wed Jul  5 13:13:10 2017

Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]

Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

4) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 963838 usecs after Wed Jul  5 13:13:13 2017

Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]

Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

5) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 964002 usecs after Wed Jul  5 13:13:13 2017

Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]

Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT_II_INDIVIDUAL]

Next state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]

6) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 735923 usecs after Wed Jul  5 13:13:36 2017

Previous state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]

Triggered event: [LACP_EV_UNGRACEFUL_DOWN]

Next state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]

Verificação 10

Nesta saída, a interface Ethernet1/3 está operacional e é membro do PortChannel1, enquanto a Ethernet1/4, embora seja membro do PortChannel1, está no modo Individual. Observe que a Ethernet1/3 envia (tx) e recebe (rx) pacotes, mas a Ethernet1/4 envia (rx) somente no tx:

ciscofcm01-A(fxos)# debug lacp pkt

ciscofcm01-A(fxos)# 2017 Jul 11 11:04:05.278736 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:05.602855 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:05.983134 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 11:04:06.249929 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:06.602815 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:06.992812 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 11:04:07.163780 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:07.602814 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:08.002817 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 11:04:08.102006 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:08.612810 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:09.002811 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 11:04:09.091937 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:09.622810 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:10.002807 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 11:04:10.004411 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:10.632806 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:10.854094 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:11.002789 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 11:04:11.642807 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:11.714199 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

Para obter informações adicionais, consulte este documento:

P. Como encontrar a versão do pacote FXOS na saída do show Tech?

Caminho 1

No arquivo tar FPRM, extraia o conteúdo do arquivo FPRM_A_TechSupport.tar.gz. Em seguida, abra o arquivo sam_techsupportinfo e procure Package-Verse:

FPR4140-A# show fabric-interconnect firmware

Fabric Interconnect A:

Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)

Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)

Package-Vers: 2.1(1.77)

Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)

Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)

Act-Kern-Status: Ready

Act-Sys-Status: Ready

Bootloader-Vers:

Caminho 2

No arquivo tar FRPM, extraia o conteúdo do arquivo FPRM_A_TechSupport.tar.gz. Em seguida, abra o arquivo /var/sysmgr/sam_logs/svc_sam_dme.log e procure uma palavra-chave InPlatformVersion:

P. Como o MIO propaga informações de interface (adição/remoção) para o aplicativo blade (FTD, ASA)?

Ele usa o componente agente de aplicativo MIO.

Por exemplo, quando um novo canal de porta é atribuído ao FTD do MIO:

A depuração do agente de aplicativo do FTD mostra:

firepower# debug app-agent 255

appagent : part 0 : ftd_001_JAD19500BAB0Z690F2.interfaceMapping.update

appagent : part 1 : ssp-xml:3

appagent : part 2 : 7

appagent : part 3 : appAG

appagent : part 4 : <interfaceMappingConfigUpdateRequest><interfaceMapping action="insert"><externalPort><portName>Port-channel11</portName><vlan>1011</vlan><role>data</role><mode>individual</mode><mc_mode>individual</mc_mode><status>down</status><speed>1000</speed><mac type="system">5897.bdb9.367e</mac></externalPort><internalPort><bladeVNIC>9</bladeVNIC>

<bladeVNIC>22</bladeVNIC></internalPort></interfaceMapping></interfaceMappingConfigUpdateRequest>

appagent : Process the request message

appagent : It is an update request command

appagent : Invoke request msg handler for cmd interfaceMapping.update

appagent : Processing InterfaceMapping Update Message

appagent : Creating Interface Mapping Structure.

appagent : Processing the tag externalPort.

appagent : ================================

appagent : PortName=Port-channel11

appagent : ftw capability=0

appagent : no available ftw peers

appagent : cleaning external_port_ftw_peers_t

appagent : Sending Response message for Interface Mapping update Message

appagent : Send response message to appAG

appagent : resp_msg->cmdName =appAG.interfaceMapping.update

appagent : resp_msg->content_version =ssp-xml:3

appagent : resp_msg->msgId =7

appagent : resp_msg->statuscode =100

appagent : resp_msg->data =<interfaceMappingConfigUpdateResponse>

<response>

<code>100</code>

<message>Request success</message>

</response>

</interfaceMappingConfigUpdateResponse>

appagent : part 0 : ftd_001_JAD19500BAB0Z690F2.interfaceStatus.update

appagent : part 1 : ssp-xml:3

appagent : part 2 : 8

appagent : part 3 : appAG

appagent : part 4 : <interfaceStatusUpdateRequest><interface><interfaceName>Port-channel11</interfaceName><externalOperationalStatus>down</externalOperationalStatus><internalOperationalStatus>up</internalOperationalStatus></interface></interfaceStatusUpdateRequest>

appagent : Process the request message

appagent : It is an update request command

appagent : Invoke request msg handler for cmd interfaceStatus.update

appagent : Processing Interface Status Update Request.

appagent : The Fxos version is 2.1.1 or newer

appagent : Parsing interface status update request message for FXOS > 211

appagent : Parsing Interface Status Req.

appagent : Interface Status Successfully Updated.

appagent : Sending Response for Interface Status Update Request

appagent : Send response message to appAG

appagent : resp_msg->cmdName =appAG.interfaceStatus.update

appagent : resp_msg->content_version =ssp-xml:3

appagent : resp_msg->msgId =8

appagent : resp_msg->statuscode =100

appagent : resp_msg->data =<interfaceStatusUpdateResponse>

<response>

<code>100</code>

<message>Request success</message>

</response>

</interfaceStatusUpdateResponse>

P. Que número de série (SN) deve ser usado no caso de RMA do chassi Firepower?

O chassi do firepower tem vários SNs. O usado para uma solicitação de RMA pode ser obtido destas saídas:

FP4120-5-A# scope chassis 1

FP4120-5-A /chassis # show inventory

Chassis    PID             Vendor            Serial (SN) HW Revision

---------- --------------- ----------------- ----------- -----------

1 FPR-4120-K9     Cisco Systems Inc FLM12345KL6 0

Ou:

FP4120-5-A# connect local-mgmt

FP4120-5-A(local-mgmt)# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

License Authorization:

Status: No Licenses in Use

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:FPR-4120-SUP,SN:JAD19500BAB

Ou:

FP4120-5-A# scope license

FP4120-5-A /license # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

License Authorization:

Status: No Licenses in Use

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:FPR-4120-SUP,SN:JAD19500BAB

P. Você pode trocar o SSD1 entre 2 chassis FXOS diferentes?

A resposta curta é não. O SSD1 contém a Imagem do aplicativo (por exemplo, FTD ou ASA). Se você tirar o SSD1 do chassi e conectá-lo a um chassi diferente, o módulo não será ativado e os seguintes erros serão exibidos:

F1548 2017-11-08T11:36:40.095 crítico 427280 Troca de blade detectada no slot 1

Incompatibilidade de imagem do módulo de segurança

Disco local 1 ausente no servidor 1/1

P. Como verificar o consumo de energia do chassi?

A partir da versão 2.2.1 do FXOS, você pode usar o comando show environment summary:

FPR4100-1 /chassis # show environment summary

Chassis INFO :

Total Power Consumption: 440.000000

Inlet Temperature (C): 21.000000

CPU Temperature (C): 39.000000

Last updated Time: 2018-07-01T09:39:55.157

PSU 1:

Type: AC

Input Feed Status: Ok

12v Output Status: Ok

Overall Status: Operable

PSU 2:

Type: AC

Input Feed Status: N/A

12v Output Status: N/A

Overall Status: Removed

FAN 1

Fan Speed RPM (RPM): 12110

Speed Status: Ok

Overall Status: Operable

FAN 2

Fan Speed RPM (RPM): 12110

Speed Status: Ok

Overall Status: Operable

FAN 3

Fan Speed RPM (RPM): 12100

Speed Status: Ok

Overall Status: Operable

Para obter informações adicionais, verifique:

Monitorando a integridade do chassi

P. Como verificar a versão do carregador de inicialização?

FPR-4110-7-A# scope chassis 1

FPR-4110-7-A /chassis # scope server 1

FPR-4110-7-A /chassis/server # scope adapter 1

FPR-4110-7-A /chassis/server/adapter # show version detail

Adapter 1:

Running-Vers: 5.3(1.91)

Package-Vers: 2.3(1.88)

Update-Status: Ready

Activate-Status: Ready

Bootloader-Update-Status: Ready

Startup-Vers: 5.3(1.91)

Backup-Vers: 5.3(1.48)

Bootloader-Vers: MF-111-234949

P. Como atualizar o Bootloader?

Após a instalação do FXOS 2.3.1.58 ou posterior, o sistema pode mostrar que recebe uma falha crítica em seu Security Appliance indicando que é necessário o upgrade do firmware do adaptador:

Critical F1715 2017-05-11T11:43:33.121 339561 Adapter 1 on Security Module 1 requires a critical firmware upgrade. Please see Adapter Bootloader Upgrade instructions in the FXOS Release Notes posted with this release.

O procedimento de atualização do Bootloader é descrito neste link:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/fxos231/release/notes/fxos231_rn.html#pgfId-173826

Se você enfrentar este erro abaixo durante a atualização do carregador de inicialização, você pode tentar usar a opção 'force'.

FPR-4110-7-A# scope chassis 1

FPR-4110-7-A /chassis # scope server 1

FPR-4110-7-A /chassis/server # scope adapter 1/1/1

FPR-4110-7-A /chassis/server/adapter # show image

Name Type Version

--------------------------------------------- -------------------- -------

fxos-m83-8p40-cruzboot.4.0.1.62.bin Adapter Boot 4.0(1.62)

fxos-m83-8p40-vic.4.0.1.51.bin Adapter 4.0(1.51)

fxos-m83-8p40-vic.5.3.1.2.bin Adapter 5.3(1.2)

fxos-m83-8p40-vic.5.3.1.48.bin Adapter 5.3(1.48)

fxos-m83-8p40-vic.5.3.1.91.bin Adapter 5.3(1.91)

FPR-4110-7-A /chassis/server/adapter # update boot-loader 4.0(1.62)

Warning: Please DO NOT reboot blade or chassis during uprgade, otherwise, it may cause adapter UNUSABLE

After upgrade completed, blade must be power cycled automatically

FPR-4110-7-A /chassis/server/adapter* # commit-buffer

Error: Update failed: [This adaptor is not applicable for boot-loader upgrade.]

P. Como desativar o tempo limite absoluto de SSH?

Isso é útil durante testes de laboratório e solução de problemas. Observe que esse tempo limite absoluto é uma prática recomendada de segurança para ser diferente de zero, portanto, lembre-se se isso for feito temporariamente no ambiente do usuário.

FPR-4115-A# scope security

FPR-4115-A /security # scope default-auth

FPR-4115-A /security/default-auth # show detail

Default authentication:

Admin Realm: Local

Operational Realm: Local

Web session refresh period(in secs): 600

Idle Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 3600

Absolute Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 3600

Serial Console Idle Session timeout(in secs): 3600

Serial Console Absolute Session timeout(in secs): 3600

Admin Authentication server group:

Operational Authentication server group:

Use of 2nd factor: No

FPR-4115-A /security/default-auth # set absolute-session-timeout 0

FPR-4115-A /security/default-auth* # commit-buffer

FPR-4115-A /security/default-auth # show detail

Default authentication:

Admin Realm: Local

Operational Realm: Local

Web session refresh period(in secs): 600

Idle Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 3600

Absolute Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 0

Serial Console Idle Session timeout(in secs): 3600

Serial Console Absolute Session timeout(in secs): 3600

Admin Authentication server group:

Operational Authentication server group:

Use of 2nd factor: No

P. Como capturar pacotes LACP destinados ao supervisor do chassi (plano de controle)?

Os pacotes LACP destinados ao supervisor de chassi do Firepower 4100/9300 (plano de controle) são encapsulados dentro da seção de dados de pacotes específicos e podem ser capturados na interface interna inbound-hi usando o comando ethanalyzer. Os bytes da PDU do LACP são incorporados começando dos bytes com valores 01 80 C2 00 00 02 (endereço IEEE 802.3 Slow_Protocols_Multicast) até o final da seção de dados:

firepower# connect fxos

...

firepower(fxos)# ethanalyzer local interface inbound-hi limit-captured-frames 10000 limit-frame-size 9000 detail

Capturing on 'eth4'

Frame 1: 188 bytes on wire (1504 bits), 188 bytes captured (1504 bits) on interface 0

Interface id: 0 (eth4)

Interface name: eth4

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Dec  5, 2023 09:16:06.736180828 UTC

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

Epoch Time: 1701767766.736180828 seconds

[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]

[Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]

Frame Number: 1

Frame Length: 188 bytes (1504 bits)

Capture Length: 188 bytes (1504 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:vlan:ethertype:data]

Ethernet II, Src: 02:10:18:a3:4f:f5 (02:10:18:a3:4f:f5), Dst: 58:97:bd:b9:36:4e (58:97:bd:b9:36:4e)

Destination: 58:97:bd:b9:36:4e (58:97:bd:b9:36:4e)

Address: 58:97:bd:b9:36:4e (58:97:bd:b9:36:4e)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

Source: 02:10:18:a3:4f:f5 (02:10:18:a3:4f:f5)

Address: 02:10:18:a3:4f:f5 (02:10:18:a3:4f:f5)

.... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)

802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 4048

000. .... .... .... = Priority: Best Effort (default) (0)

...0 .... .... .... = DEI: Ineligible

.... 1111 1101 0000 = ID: 4048

Type: Unknown (0xde08)

Data (170 bytes)

0000  b8 50 20 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 00   .P .............

0010  00 00 00 00 00 04 09 04 cd 00 00 00 00 00 00 00   ................

0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80   ................

0030  c2 00 00 02 58 97 bd b9 36 51 88 09 01 01 01 14   ....X...6Q......

0040  80 00 58 97 bd b9 36 4d 00 28 80 00 00 44 3f 00   ..X...6M.(...D?.

0050  00 00 02 14 80 00 00 17 df d6 ec 00 00 33 80 00   .............3..

0060  02 2c 3d 00 00 00 03 10 00 00 00 00 00 00 00 00   .,=.............

0070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

0080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

0090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

00a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                     ..........

Data: b85020040000000000000000000081000000000000040904...

O despejo hexadecimal pode ser convertido em PCAP usando ferramentas on-line.

P. Como encontrar informações sobre SSD?

As informações de SSD internas do supervisor do chassi estão disponíveis em todas as versões de FXOS mencionadas na etapa 1, seção Solução alternativa em FN72077:

KSEC-FPR4112-4 # scope chassis 1

KSEC-FPR4112-4 /chassis # show sup version detail

SUP FIRMWARE:

ROMMON:

Running-Vers: 1.0.15

Package-Vers: 1.0.18

Activate-Status: Ready

Upgrade Status: SUCCESS

FPGA:

Running-Vers: 2.00

Package-Vers: 1.0.18

Activate-Status: Ready

SSD:

Running-Vers: MU03

Model: Micron_M500IT_MTFDDAT128MBD

SSD do mecanismo de segurança (blade):

KSEC-FPR4112-4# show server storage detail

Server 1/1:

<output skipped>

RAID Controller 1:

Type: SATA

Vendor: Cisco Systems Inc

Model: FPR4K-PT-01

Serial: JAD260508TZ

HW Revision:

PCI Addr: 00:31.2

Raid Support:

OOB Interface Supported: No

Rebuild Rate: N/A

Controller Status: Unknown

Local Disk 1:

Vendor: INTEL

Model: SSDSC2KG48

Serial: PHYG109603PA480BGN

HW Rev: 0

Operability: Operable

Presence: Equipped

Size (MB): 400000

Drive State: Online

Power State: Active

Link Speed: 6 Gbps

Device Type: SSD

Local Disk 2:

Vendor: INTEL

Model: SSDSC2KG96

Serial: PHYG143301JG960CGN

HW Rev: 0

Operability: Operable

Presence: Equipped

Size (MB): 800000

Drive State: Online

Power State: Active

Link Speed: 6 Gbps

Device Type: SSD

Local Disk Config Definition:

Mode: No RAID

Description:

Protect Configuration: No

P. Como configurar capturas de Switch interno (FXOS)?

Consulte o artigo Configurar e verificar as capturas de firewall seguro e do switch interno Firepower.

Referências

- Guia de configuração do gerenciador de chassi do firewall seguro FXOS Cisco Firepower 4100/9300, 2.14(1)

- Guia de configuração de CLI do Cisco Secure FXOS para Firepower 4100/9300, 2.14(1)

- Referência de comandos FXOS do Cisco Firepower 4100/9300

- Configurar e verificar as capturas de firewall seguro e do switch interno Firepower