Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Procedimento

Procedimento para Firepower 2100 com imagem do ASA

Procedimento para Firepower 2100 com imagem FTD

Exemplo de configuração

Exemplo do Firepower 2100 com código ASA

Exemplo do Firepower 2100 com código FTD

Introdução

Este documento descreve as etapas para alterar a senha de um usuário local no dispositivo Firepower 2100.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- FXOS Cisco Firepower

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware/software:

- FPR 2100

- FXOS Versão 2.1, 2.2 e 2.3

Este procedimento é alterado de acordo com o código de aplicativo usado. Ele pode ser o Adaptive Security Appliance (ASA) ou o Firepower Threat Defense (FTD). Ambos os métodos são abordados neste documento.

As informações neste documento foram criadas para dispositivos onde o nome de usuário e a senha atuais do administrador são conhecidos e para dispositivos com uma configuração limpa (padrão)

Procedimento

Procedimento para Firepower 2100 com imagem do ASA

Etapa 1. Entre no modo de segurança.

Firepower-chassis#  scope security

Etapa 2. Verifique qual usuário está configurado, onde local-user-name é o nome da conta a ser usado para fazer login nesta conta.

Firepower-chassis /security # show local-user

Etapa 3. Insira o escopo do usuário local.

Firepower-chassis /security/local-user #  scope local-user username

Etapa 4. Defina a nova senha para a conta de usuário.

Firepower-chassis /security/local-user #  set password

Enter a password:

Confirm the password:

Etapa 5. Confirme a transação na configuração do sistema.

Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer

Procedimento para Firepower 2100 com imagem FTD

Etapa 1. Conecte-se ao Aplicativo FTD através da CLI.

Firepower-chassis# connect ftd

Etapa 2. Verifique se o usuário deseja alterar parte da tabela "users".

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

Etapa 3. Defina a senha para a conta de usuário.

> configure user password admin

Enter current password:

Enter new password for user admin:

Confirm new password for user admin:

Exemplo de configuração

Exemplo do Firepower 2100 com código ASA

FPR-2100 login:admin

password:Admin123

FPR-2100# scope security

FPR-2100 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

FPR-2100 /security # enter local-user admin

FPR-2100 /security/local-user # set password

Enter a password: cisco

Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user* # commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #

Depois que as alterações forem confirmadas, confirme se elas estão funcionando corretamente, faça logoff da sessão e faça logon novamente com a nova senha cisco.

FPR-2100 /security/local-user #top

FPR-2100#exit

FPR-2100 login:admin

password:cisco

FPR-2100#

Quando a senha é alterada, a senha mais antiga é substituída pela nova.

Exemplo do Firepower 2100 com código FTD

Firepower-chassis# connect ftd

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

> configure user password admin

Enter current password: oldpassword

Enter new password for user admin: newpassword

Confirm new password for user admin: newpassword

Depois que as alterações forem confirmadas, confirme se elas estão funcionando corretamente, faça logoff da sessão e faça logon novamente com a nova senhanova senha.

> exit

Firepower-chassis# exit

Firepower-chassis login:admin

password:newpassword

Firepower-chassis#