Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Etapa 1. Para configurar o acesso ao Smart CLI no FTD.

Etapa 2: Configurar os parâmetros no objeto Smart CLI

Etapa 3: Implantar a alteração da configuração

Etapa 4: Configuração no roteador

Etapa 5: Verifique a configuração na CLI do FTD

Verificar

Introdução

Este documento descreve como configurar o roteamento OSPF no Firepower Threat Defense (FTD) gerenciado pelo Firepower Device Manager (FDM).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- FDM

- FTD

- OSPF

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- FTD versão 6.4.0 ou posterior e é gerenciado pelo FDM

- Todas as plataformas físicas e virtuais

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Neste cenário, você está configurando o OSPF no FTD e no roteador R1 do Diagrama de Rede.

Você está configurando o OSPF no FTD e no Roteador para 3 sub-redes.

Etapa 1. Para configurar o acesso ao Smart CLI no FTD.

- Efetue login no FDM, escolha Device:Firepower > Advanced Configuration > Smart CLI > Routing > Create New > Add name > CLI Template >OSPF.

- (Acesse a seção de roteamento e adicione com o ícone +.)

- Acesse cada comando do modelo de configuração de acordo com o requisito da topologia de rede.

- A configuração no documento é concluída com o Diagrama de Rede referenciado.

Etapa 2: Configurar os parâmetros no objeto Smart CLI

- Destacadas estão as alterações de configuração que devem ser feitas de acordo com o diagrama da rede.

- Os parâmetros: ID do processo OSPF, ID do roteador, área e as redes estão sendo alterados.

Etapa 3: Implantar a alteração da configuração

- Clique no ícone Deploy, que é indicado por uma seta na imagem seguinte.

- Em seguida, clique na guia Deploy Now.

Etapa 4: Configuração no roteador

- Adicione a configuração ao roteador. Neste cenário, você está configurando no roteador R1 a partir do Diagrama de Rede. Consulte a próxima imagem.

Etapa 5: Verifique a configuração na CLI do FTD

- Verifique com o comando show run router ospf na CLI.

Verificar

Para verificar a configuração na CLI do FTD:

- show route — verifica se há rotas O OSPF sendo anunciadas.

- show ospf neighbor

Para verificar a configuração no roteador:

- show ip route — verifique se há rotas O OSPF sendo anunciadas.

- show ip ospf neighbor