Contents

Introduction

Requirements

Pré-requisitos

Background

Problema

Solução

Removendo substituição de computador para retornar ao nível de Cluster

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como solucionar problemas e resolver no Email Security Appliance (ESA) e no Cloud Email Security (CES) quando os recursos de segurança são exibidos como "Não disponível" nas políticas de e-mail de entrada e saída, apesar das chaves de recurso estarem disponíveis no dispositivo.

Contribuição de Alan Macorra e Mathew Huynh Engenheiros da Cisco CX.

Requirements

Pré-requisitos

- Qualquer ESA/CES em qualquer versão do AsyncOS.

- Dispositivo licenciado com chaves de recurso disponíveis para serviços de segurança.

- Compreensão dos diferentes níveis de configuração e substituições de cluster.

Background

O dispositivo ESA/CES está falhando ao executar qualquer verificação de segurança de serviços como:

- Antisspam

- Antivírus

- Proteção avançada contra malware

- Correio de Cinza

- Filtros de epidemia

- DLP (somente saída)

As chaves de recurso estão disponíveis e podem ser verificadas na GUI ou CLI.

GUI: Administração do sistema > Chaves de recurso

CLI: teclas de recurso

Em Políticas de e-mail de entrada e saída, todos os recursos de segurança exibidos como "Não disponível", ao verificar o próprio serviço de segurança, ele é configurado como Ativado.

Problema

As chaves de recurso estão disponíveis no dispositivo, no entanto, os serviços são "Não disponível" e não executam verificações.

Clicar no link "Não disponível" nas políticas de e-mail o redireciona para as configurações globais desse serviço de segurança específico, que mostra ativado e modificar isso não altera o status "Não disponível" nas próprias políticas de e-mail.

Exemplo de saída fornecido:

Solução

Esse problema normalmente é causado pelas chaves de recurso no dispositivo expiradas antes da renovação e reinstalação da licença. Quando isso acontece, o Contrato de Licença de Usuário Final (EULA) precisa ser aceito novamente. Como os dispositivos estavam habilitados antes da expiração, quando a reinstalação/renovação de chave inicial foi feita, o EULA não é apresentado novamente, pois o dispositivo está definido no nível de cluster.

Para resolver isso, você precisará substituir as configurações no nível de ESA/CES para máquina para permitir que o EULA apresente para aceitação. Ao fazer isso, o dispositivo registrará a renovação de chaves e reativará os recursos novamente.

Note: O modo de configuração com o qual você está conectado no momento será exibido no canto superior esquerdo, onde é exibido Mode — Cluster/Group/Machine. Dependendo do modo, o que é exibido pode ser diferente da mesma saída inicial fornecida que já está no Modo de máquina.

aviso: Ao criar substituições para esta solução, certifique-se de NÃO selecionar Mover configuração, pois isso forçará a configuração no nível do cluster para um modo não configurado para o serviço específico. Se isso tiver sido selecionado, ao remover as substituições, o recurso retornará a um estado não configurado (não habilitado).

Em cada serviço de segurança que mostra "Não disponível":

1. Clique no link "Não disponível" na página Políticas de e-mail de entrada ou saída.

2. Isso redireciona para as configurações globais por mecanismo, selecione Alterar modo... e, em seguida, no menu suspenso. Selecione o computador atualmente conectado.

3. Clique em Substituir configurações

4. Selecione Copiar de: Cluster. (Isso copiará suas configurações atualmente habilitadas do nível de cluster para a máquina.)

5. Clique em Submit

6. A configuração agora mostrará que está Habilitado, continue clicando em Editar configurações globais...

7. O EULA será exibido, lido e aceito.

8. Confirmar alterações para salvar esta configuração.

9. Repita as etapas de outros recursos que precisam ser reativados.

Exemplo de saída fornecido:

Usando o menu suspenso à direita, altere-o para o computador em que você está conectado.

Copiando as configurações do cluster para substituição de máquina.

Substituir saída da configuração:

Após clicar em Edit Global Settings..., o EULA será exibido.

Aceite o EULA e confirme as alterações.

As configurações do Sophos agora serão refletidas na política de email e não mostrarão mais "Não disponível".

Removendo substituição de computador para retornar ao nível de Cluster

Para remover as configurações de substituição de máquina:

1. Vá para o modo Máquina no menu suspenso como feito anteriormente.

2. Clique para expandir Opções de gerenciamento centralizado

3. Clique em Excluir configurações

4. Clique no botão Delete e as configurações retornarão ao nível superior (Group ou Cluster, o que estiver configurado).

5. Verifique se as configurações estão definidas corretamente no nível superior escolhido.

6. Confirmar alterações para salvar esta configuração.

Saída de exemplo:

Informações Relacionadas

- Cisco Email Security Appliance – Guias do usuário final

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems