Índice

Introdução

Cifras SSL usadas

Informações Relacionadas

Discussões relacionadas à comunidade de suporte da Cisco

Introdução

Este documento descreve que as cifras SSL são no uso com o serviço registrado Cisco do envelope (CRE) com relação à ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA).

Cifras SSL usadas

Séries da cifra (séries SSL 3+ na ordem server-preferida; séries suplicada e SSL 2 na extremidade):

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x9c) 128

TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA (0x5) 128 FRACO

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x9d) 256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x3d) 256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x35) 256

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x84) 256

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x3c) 128

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x2f) 128

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (0x41) 128

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0xa) 112

A informação completa pode ser obtida a qualquer hora dos laboratórios SSL: Relatório SSL: res.cisco.com (184.94.241.74)

Informações Relacionadas

- Cisco envia por correio eletrónico a ferramenta de segurança - Guias do utilizador final

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems