Contents

Introduction

Por que os anexos de e-mail são maiores que o arquivo original?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o limite de tamanho de e-mail com anexos e por que um tamanho de e-mail real pode ser maior do que o esperado ao processar por meio de um Cisco Email Security Appliance (ESA).

Por que os anexos de e-mail são maiores que o arquivo original?

A especificação MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), definida no RFC 2045, lista "base64" como um dos vários esquemas de codificação de texto a binário. A codificação base64 do MIME baseia-se na versão RFC 1421 do correio melhorado de privacidade (PEM), usa o mesmo alfabeto de 64 caracteres e mecanismo de codificação que o PEM e usa o símbolo "=" para preenchimento de saída da mesma maneira.

O MIME não especifica um comprimento fixo para linhas codificadas em base64, mas especifica um comprimento máximo de 76 caracteres. Além disso, especifica que qualquer caractere extra-alfabético deve ser ignorado por um decodificador compatível, embora a maioria das implementações use um par de nova linha CR/LF para delimitar linhas codificadas.

Assim, o comprimento real dos dados binários codificados base64 compatíveis com MIME é geralmente cerca de 137% do comprimento original dos dados, embora para mensagens muito curtas a sobrecarga possa ser muito maior devido à sobrecarga dos cabeçalhos. Muito aproximadamente, o tamanho final dos dados binários codificados em base64 é igual a 1,37 vezes o tamanho original dos dados + 814 bytes (para cabeçalhos).

Informações Relacionadas

- Cisco Email Security Appliance – Guias do usuário final

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems