Contents

Introduction

Altere o nome de host que o ESA dá no banner HELO

GUI

CLI

Confirmação

Comando 'sethostname'

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como alterar o nome do host chamado no banner HELO associado ao Cisco Email Security Appliance (ESA).

Altere o nome de host que o ESA dá no banner HELO

Quando um usuário final usa TELNET para se conectar a um ESA, o IP ou nome de host usado apresenta um nome de host incorreto quando a solicitação HELO é emitida:

$ telnet 172.19.0.117 25

Trying 172.19.0.117...

Connected to dhcp-172-19-0-117.example.com.

Escape character is '^]'.

220 ironport.example.com ESMTP

helo

250 ironport.example.com

GUI

Escolha Rede > Interfaces IP e clique no nome da interface e altere o campo Nome do host.

Note: Lembre-se de que há uma configuração nas várias políticas de fluxo de e-mail que permite substituir a forma do nome de host do banner.

Envie e confirme suas alterações através da GUI.

CLI

Insira o comando interfaceconfig e escolha a interface configurada na qual deseja alterar o nome do host. Você precisará editar o campo "Nome do host" quando solicitado.

(ironport.example) > interfaceconfig

Currently configured interfaces:

1. Management (172.19.0.117/24 on Management: ironport.example.com)

2. PrivateNet (172.19.1.117/24 on Data 1: ironport.example.com)

3. TestNet (172.19.2.117/24 on Data 2: ironport.example.com)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new interface.

- EDIT - Modify an interface.

- GROUPS - Define interface groups.

- DELETE - Remove an interface.

[]> edit

Enter the number of the interface you wish to edit.

[]> 1

IP interface name (Ex: "InternalNet"):

[Management]>

IP Address (Ex: 192.168.1.2):

[172.19.0.117]>

Ethernet interface:

1. Data 1

2. Data 2

3. Management

[3]>

Netmask (Ex: "255.255.255.0" or "0xffffff00"):

[0xffffff00]>

Hostname:

[ironport.example.com]> newhostname.example

Retorne ao prompt CLI principal e confirme suas alterações.

Confirmação

Tente novamente a sessão TELNET anterior. Você deve ver o nome de host atualizado mencionado na solicitação HELO:

$ telnet 172.19.0.117 25

Trying 172.19.0.117...

Connected to dhcp-172-19-0-117.example.com.

Escape character is '^]'.

220 newhostname.example ESMTP

helo

250 newhostname.example

Comando 'sethostname'

Uma alteração no nome do host do dispositivo associado às interfaces não deve ser confundida com o comando sethostname. O comando sethostname na CLI é usado somente para identificar o sistema no prompt CLI. Você deve inserir um nome de host totalmente qualificado. O comando sethostname define o nome do aplicativo Email Security. Para obter mais informações relacionadas aos comandos CLI, consulte as Referências de Comando para a versão do AsyncOS implantada no dispositivo.

Informações Relacionadas

- Cisco Email Security Appliance – Guias do usuário final

- Cisco Email Security Appliance - Referências de comando

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems