Índice

Introdução

Informações de Apoio

Introdução

Este documento descreve como endereçar do “a atualização caso falhada” considerado na ferramenta de segurança do email de Cisco (o ESA)

Informações de Apoio

Este alerta indica que o dispositivo encontrou um erro ao transferir as atualizações do CASO. A configuração da atualização pode estar incorreta ou os arquivos podem ter sido truncados ou corrompido durante a transferência. Pelo projeto, a ferramenta de segurança do email (ESA) automaticamente experimentará de novo e recuperará de tais falhas.

Para verificar se seu teste padrão do CASO é atualizado, emita o antispamstatus do comando e verifique que as regras estão sendo atualizadas corretamente. Normalmente, pelo menos um de

Para verificar se seu teste padrão do CASO é atualizado, emita o antispamstatus do comando e verifique que as regras estão sendo atualizadas corretamente. Normalmente, pelo menos um de

Verifique que os ajustes da atualização estão corretos usando o updateconfig do comando.

- Verifique que os ajustes do proxy estão corretos.

- Atualize seus componentes do anti-Spam usando os comandos dnsflush seguidos pela força do antispamupdate.