Índice

O ESA modela C3x0, C6x0 e X10x0 pode ser costume pedido para incluir um tipo interface de fibra LC do 1000 Mbps SX (onda curta). Este cartão auxiliar é porta dual.

NOTE POR FAVOR: esta opção não está disponível como um serviço adicional do campo, ele deve ser incluída na época original da fabricação do sistema.

Se um aplicativo exige conexões LC, os adaptadores SC/LC podem ser pedidos de:

http://www.cypressindustries.com/

Cisco não vende estes adaptadores.

Em um sistema enviado com este hardware opcional, os dados 3 das interfaces Ethernet e os dados 4 sob o etherconfig da opção CLI representarão as duas portas de fibra.