Índice

Introdução

Introdução

Este documento descreve o Mensagem de Erro “falha de Init do esconderijo DNS.”

O que deve mim faz quando eu vir o Mensagem de Erro, “falha de Init do esconderijo DNS?”

Esta é uma bota acima do erro relatado pela ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA). Ocorre quando o esconderijo DNS não inicializa no tempo da bota. Pode igualmente ocorrer se um dnsflush é executado e o esconderijo não pode reinitialize.

Esta falha não é fatal, e o esconderijo re-inicializará em um intervalo definido. Se você vê este Mensagem de Erro somente uma ou duas vezes, o esconderijo DNS deve ter inicializado com sucesso durante um dos intervalos subsequente. Se o dispositivo continuamente não inicializa o esconderijo DNS, será incapaz de resolver nomes de host e endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, e todos os mensagens de Email serão undeliverable.

A menos que você vir este alerta mais então uma vez pela repartição você pode com segurança ignorá-la.