Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Como você alcança o CLI em uma ferramenta de segurança satisfeita?

Introdução

Este documento descreve como alcançar o CLI através de um cliente do telnet ou do Shell Seguro (ssh) em uma ferramenta de segurança do índice de Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco envia por correio eletrónico a ferramenta de segurança (o ESA)

- Ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA)

- Dispositivo do Gerenciamento do Cisco Security (S A)

- AsyncOS

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ESA AsyncOS, todas as versões

- Cisco WSA AsyncOS, todas as versões

- Versões AsyncOS de Cisco S A, todas as versões

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Note: Este documento provê o software que não é mantido nem é apoiado por Cisco. A informação é fornecida como uma cortesia para sua conveniência. Para a assistência adicional, contacte por favor o fornecedor de software.

Como você alcança o CLI em uma ferramenta de segurança satisfeita?

Você pode alcançar o CLI de seu dispositivo com um cliente telnet ou um cliente SSH. Contudo, o protocolo telnet é unencrypted, assim que quando você registra em seu dispositivo com o telnet, suas credenciais enlata seja roubado mais facilmente.

Cisco recomenda que todas as máquinas da produção usam um cliente SSH. Adicionalmente, o cliente telnet de Microsoft Windows do padrão é difícil de usar-se. Pelo padrão de fábrica, o telnet é configurado na porta de gerenciamento.

Termine estas etapas a fim desabilitar o telnet:

1. Log na Web GUI.

2. Navegue à rede > às interfaces IP.

3. Clique o nome da relação que você quer editar.

4. Desmarcar a caixa de verificação do telnet no campo dos serviços.

Termine estas etapas a fim alcançar seu dispositivo com SSH (porta 22):

1. Instale um cliente SSH em Microsoft Windows, tal como a massa de vidraceiro .

2. Lance o cliente SSH:

1. Adicionar a informação de host para seu dispositivo (tal como c650.example.com).

2. Clique a carga.

3. Dê entrada com o seu nome de usuário.

4. Incorpore a sua senha.

3. Abra um comando prompt com *nix.

4. Incorpore o comando de exampleC650.com do ssh $.

5. Se você precisa de especificar um usuário diferente, incorpore o comando do ssh <user>@exampleC650.com $. Se o nome de usuário é admin, incorpore o comando de admin@C650.example.com do ssh $.

Termine estas etapas a fim alcançar seu dispositivo com o telnet:

Note: Cisco recomenda que você usa um cliente SSH para o acesso; o uso do telnet não é recomendado.

1. Abra um comando prompt.

2. Incorpore o comando de c650.example.com do telnet.

3. Dê entrada com o seu nome de usuário.

4. Incorpore a sua senha.