Contents

Introduction

Política do navegador de criptografia para Envelopes de criptografia Cisco IronPort e portal do usuário CRES

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a política do navegador de criptografia como usada para envelopes de criptografia e o Cisco Registered Envelope Service (CRES).

Política do navegador de criptografia para Envelopes de criptografia Cisco IronPort e portal do usuário CRES

O Cisco IronPort adotou um modelo de suporte de dois níveis projetado para ser o mais abrangente possível e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência garantida ao usuário para as configurações mais comuns.

Os dois níveis incluem:

- Certificado. O Cisco IronPort qualifica combinações que alcançaram uma adoção significativa do mercado. Essas combinações totalmente qualificadas são consideradas certificadas e, se forem reportadas emissões nessas combinações, elas serão tratadas como bugs e terão prioridade sobre os problemas encontrados em combinações compatíveis.

Nota: O teste de certificação é feito com a versão mais recente do navegador, clientes de e-mail e bancos de dados no momento do teste.

- Compatível. As combinações que apresentem provas suficientes de campo dos clientes de que funcionam são consideradas compatíveis. Se forem encontrados problemas nessas combinações, eles serão tratados como aprimoramentos e serão abordados de maneira mais eficiente.

As informações mais atualizadas podem ser encontradas na Cisco Encryption Compatibilty Matrix. Isso incluirá as informações mais atualizadas sobre a versão do CRES e os sistemas operacionais e navegadores usados e suportados no momento.

Informações Relacionadas

- Cisco Email Security Appliance – Guias do usuário final

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems