Contents

Introdução

Logs e arquivos de diagnóstico

Introdução

Este documento descreve as etapas necessárias para coletar registros sobre a solução Cyber Vision. O Cisco Cyber Vision foi projetado especificamente para que as empresas industriais obtenham visibilidade total de suas redes industriais, fornecendo informações precisas sobre a postura de segurança da OT para que possam criar uma infraestrutura segura, gerar conformidade regulatória e aplicar políticas de segurança para controlar riscos.

Logs e arquivos de diagnóstico

A partir do CLI central

1.    Para recuperar a lista de sensores e suas IDs, digite o comando

sbs sensor list

2.    Para gerar o arquivo de diagnóstico, digite o comando

sbs diag

Você também pode usar o comando 'sbs diag' com outras opções, dependendo das necessidades de solução de problemas.

3.    Para recuperar os registros de um sensor registrado, digite o comando

sbs sensor log

Na GUI do Centro

Navegue até Administração → Sensores → Gerenciamento e capture uma captura de tela. Ele forneceria a conexão, o status de provisionamento junto com o modo de captura.

Do sensor

1.    No sensor, na página Gerenciador local na GUI:

a.    Informações do sistema

b.    Na página Solução de problemas do sistema, selecione "Gerar arquivo de instantâneo" e clique em "fazer download".

2.    Na GUI, navegue até System statistics > Sensors > Generate Diagnostic (Estatísticas do sistema > Sensores > Gerar diagnóstico) ou, na CLI, use ‘sbs diag’.

Isso gerará o arquivo de diagnóstico no diretório /data/tmp/sbs-diag-export-<carimbo de data/hora>.tgz.

3.    A partir do CLI dos sensores (como o IC3000), colete

a.    show version

b.    show interfaces

c.    Mostrar resumo do iox