Contents

Introdução

P. Como alterar as configurações de rede no Cyber Vision Center

Opção #1

Opção #2

Verificando o status da rede

Introdução

Este documento descreve as etapas necessárias para alterar as configurações de rede em um Cyber Vision Center após a instalação. É aplicável às trilhas de software 3.x e 4.x.

P. Como alterar as configurações de rede no Cyber Vision Center

A.   Há duas maneiras de fazer isso.

Opção #1

Na CLI central, digite o comando abaixo (o acesso à raiz será necessário)

sbs-netconf

Isso chamará o Assistente para fazer as alterações de configuração. Isso pode ser feito selecionando-se a interface de interesse.

Opção #2

Navegue até o diretório /data/etc/systemd/network na CLI do servidor.

Os arquivos abaixo devem ser modificados de acordo com a interface que requer uma alteração.

- 00-eth0-static.network (Interface de acesso - Web)

- 00-eth1-static.network (Interface de coleta - Sensores)

Exemplo de conteúdo no arquivo de configuração da interface eth0:

Verificando o status da rede

A partir do CLI, obtenha acesso à raiz usando ‘sudo -i’

1. Para visualizar a configuração na interface de rede, use ifconfig <Interface>

ifconfig eth0

2. Para exibir a tabela de roteamento IP em formato numérico completo, use
route -n