Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Diagrama de Rede

Produtos Relacionados

Convenções

Informações de Apoio

Configurar o Split Tunneling no ASA

Configurar o ASA 7.x com Security Device Manager adaptável (ASDM) 5.x

Configurar o ASA 8.x com Security Device Manager adaptável (ASDM) 6.x

Configurar o ASA 7.x e mais tarde através do CLI

Configurar PIX 6.x com o CLI

Verificar

Conecte com o cliente VPN

Veja o log de cliente VPN

Teste o acesso do LAN local com sibilo

Troubleshooting

Limitação com o número das entradas em um túnel em divisão ACL

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento fornece instruções passo a passo sobre como permitir que Clientes VPN acessem a Internet enquanto são enviados pelo túnel para dentro de um Mecanismo de Segurança Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) 5500 Series. Esta configuração fornece aos Clientes VPN acesso seguro aos recursos corporativos através do IPsec, ao passo que gera acesso não protegido à Internet.

Nota: O Tunelamento completo é considerado a configuração a mais segura porque não permite o acesso de dispositivo simultâneo ao Internet e à LAN corporativa. Um acordo entre o Tunelamento e o Split Tunneling completos permite a clientes VPN o acesso do LAN local somente. Refira ao PIX/ASA 7.x: Permita o acesso do LAN local para o exemplo de configuração dos clientes VPN para mais informação.

Pré-requisitos

Requisitos

Este original supõe que uma configuração de trabalho do acesso remoto VPN já existe no ASA. Refira PIX/ASA 7.x como um servidor de VPN remoto usando o exemplo da configuração ASDM se se não é configurado já.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão de software 7.x da ferramenta de segurança do 5500 Series de Cisco ASA e mais tarde

- Versão 4.0.5 do cliente VPN de Cisco Systems

Nota: Este original igualmente contém a configuração de CLI PIX 6.x que é compatível para o Cisco VPN Client 3.x.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Diagrama de Rede

O cliente VPN é ficado situado em uma rede SOHO típica e conecta através do Internet ao escritório principal.

Produtos Relacionados

Esta configuração pode igualmente ser usada com versão de software 7.x da ferramenta de segurança da série do Cisco PIX 500.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Em um cliente VPN básico à encenação ASA, todo o tráfego do cliente VPN é cifrado e enviado ao ASA não importa o que seu destino é. Baseado em sua configuração e no número de usuários apoiados, tal estabelecido pode transformar-se largura de banda intensiva. O Split Tunneling pode trabalhar para aliviar este problema desde que permite que os usuários enviem somente esse tráfego que é destinado para a rede corporativa através do túnel. Todo tráfego restante tal como mensagens instantâneas, email, ou a consultação ocasional é mandado ao Internet através do LAN local do cliente VPN.

Configurar o Split Tunneling no ASA

Configurar o ASA 7.x com Security Device Manager adaptável (ASDM) 5.x

Termine estas etapas a fim configurar seu grupo de túneis para permitir o Split Tunneling para os usuários no grupo.

1. Escolha a configuração > o VPN > a política do general > do grupo e selecione a política do grupo que você deseja permitir dentro o acesso do LAN local. Clique então editam.

2. Vá à aba da configuração de cliente.

3. Uncheck a caixa herdar para a política do túnel em divisão e escolheu a lista da rede de túnel abaixo.

4. Uncheck a caixa herdar para o liste de redes do túnel em divisão e clique-a então controlam a fim lançar o gerente ACL.

5. Dentro do gerente ACL, escolha adicionam o > Add ACL… a fim criar uma lista de acessos nova.

6. Forneça um nome para o ACL e clique a APROVAÇÃO.

7. Uma vez que o ACL é criado, escolha adicionam o > Add ACE… a fim adicionar uma entrada de controle de acesso (ACE).

8. Defina a ACE que corresponde à LAN por trás do ASA. Neste caso, a rede é 10.0.1.0/24.

1. Escolha a licença.

2. Escolha um IP address de 10.0.1.0

3. Escolha um Netmask de 255.255.255.0.

4. (Opcional) forneça uma descrição.

5. Clique em OK.

9. Clique em OK para sair do ACL Manager.

10. Seja certo que o ACL que você apenas criou está selecionado para o liste de redes do túnel em divisão.

11. Clique em OK para retornar à configuração da Política de Grupo.

12. O clique aplica-se e envia-se então (se for necessário) a fim enviar os comandos ao ASA.

Configurar o ASA 8.x com Security Device Manager adaptável (ASDM) 6.x

Termine estas etapas a fim configurar seu grupo de túneis para permitir o Split Tunneling para os usuários no grupo.

1. Escolha a configuração > o acesso remoto VPN > do acesso > do grupo da rede (cliente) políticas, e escolha a política do grupo em que você quer permitir o acesso do LAN local. Clique então editam.

2. Clique o Split Tunneling.

3. Uncheck a caixa herdar para a política do túnel em divisão, e escolheu a lista da rede de túnel abaixo.

4. Uncheck a caixa herdar para o liste de redes do túnel em divisão, e clique-a então controlam a fim lançar o gerente ACL.

5. Dentro do gerente ACL, escolha adicionam o > Add ACL… a fim criar uma lista de acessos nova.

6. Forneça um nome para o ACL, e clique a APROVAÇÃO.

7. Uma vez que o ACL é criado, escolha adicionam o > Add ACE… a fim adicionar uma entrada de controle de acesso (ACE).

8. Defina a ACE que corresponde à LAN por trás do ASA. Neste caso, a rede é 10.0.1.0/24.

1. Clique o botão de rádio da licença.

2. Escolha o endereço de rede com máscara 10.0.1.0/24.

3. (Opcional) forneça uma descrição.

4. Clique em OK.

9. Clique em OK para sair do ACL Manager.

10. Seja certo que o ACL que você apenas criou está selecionado para o liste de redes do túnel em divisão.

11. Clique em OK para retornar à configuração da Política de Grupo.

12. O clique aplica-se e envia-se então (se for necessário) a fim enviar os comandos ao ASA.

Configurar o ASA 7.x e mais tarde através do CLI

Um pouco do que usa o ASDM, você pode terminar estas etapas no ASA CLI a fim permitir o Split Tunneling no ASA:

Nota: A configuração do Split Tunneling CLI é a mesma para ASA 7.x e 8.x.

1. Incorpore o modo de configuração.

ciscoasa>enable

Password: ********

ciscoasa#configure terminal

ciscoasa(config)#

2. Crie a lista de acessos que define a rede atrás do ASA.

ciscoasa(config)#access-list Split_Tunnel_List remark The corporate network behind the ASA.

ciscoasa(config)#access-list Split_Tunnel_List standard permit 10.0.1.0 255.255.255.0

3. Entre no modo da configuração das normas do grupo para a política que você deseja alterar.

ciscoasa(config)#group-policy hillvalleyvpn attributes

ciscoasa(config-group-policy)#

4. Especifique a política do túnel em divisão. Neste caso a política tunnelspecified.

ciscoasa(config-group-policy)#split-tunnel-policy tunnelspecified

5. Especifique a lista de acessos do túnel em divisão. Neste caso, a lista é Split_Tunnel_List.

ciscoasa(config-group-policy)#split-tunnel-network-list value Split_Tunnel_List

6. Emita este comando:

ciscoasa(config)#tunnel-group hillvalleyvpn general-attributes

7. Associe a política do grupo com o grupo de túneis

ciscoasa(config-tunnel-ipsec)# default-group-policy hillvalleyvpn

8. Retire os dois modos de configuração.

ciscoasa(config-group-policy)#exit

ciscoasa(config)#exit

ciscoasa#

9. Salvar a configuração ao RAM não-volátil (NVRAM) e pressione-a entram quando alertado para especificar o nome do arquivo de origem.

ciscoasa#copy running-config startup-config

Source filename [running-config]?

Cryptochecksum: 93bb3217 0f60bfa4 c36bbb29 75cf714a

3847 bytes copied in 3.470 secs (1282 bytes/sec)

ciscoasa#

Configurar PIX 6.x com o CLI

Conclua estes passos:

1. Crie a lista de acessos que define a rede atrás do PIX.

PIX(config)#access-list Split_Tunnel_List standard permit 10.0.1.0 255.255.255.0

2. Crie um grupo vpn3000 do vpn e especifique-lhe o túnel em divisão ACL como mostrado:

PIX(config)#vpngroup vpn3000 split-tunnel Split_Tunnel_List

Nota: Refira o firewall PIX segura Cisco 6.x e o Cisco VPN Client 3.5 para Windows com Microsoft Windows 2000 e a autenticação RADIUS de 2003 IAS para obter mais informações sobre da configuração do acesso remoto VPN para PIX 6.x.

Verificar

Siga as etapas nestas seções a fim verificar sua configuração.

- Conecte com o cliente VPN

- Veja o log de cliente VPN

- Teste o acesso do LAN local com sibilo

Conecte com o cliente VPN

Conecte seu cliente VPN ao concentrador VPN a fim verificar sua configuração.

1. Escolha sua entrada de conexão da lista e o clique conecta.

2. Incorpore suas credenciais.

3. Escolha o estado > as estatísticas… a fim indicar o indicador dos detalhes do túnel onde você pode inspecionar os detalhes do túnel e ver o fluxo de tráfego.

4. Vá à aba dos detalhes da rota a fim ver as rotas que o cliente VPN está fixando ao ASA.

Neste exemplo, o cliente VPN está fixando o acesso a 10.0.1.0/24 quando todo tráfego restante não for cifrado e não é enviado através do túnel.

Veja o log de cliente VPN

Quando você examina o log de cliente VPN, você pode determinar mesmo se o parâmetro que especifica o Split Tunneling está ajustado. A fim ver o log, vá à aba do log no cliente VPN. Clique então sobre configurações de registro a fim ajustar o que é registrado. Neste exemplo, o IKE está ajustado a 3 - elevação quando todos elementos restantes do log forem ajustados a 1 - pontos baixos.

Cisco Systems VPN Client Version 4.0.5 (Rel)

Copyright (C) 1998-2003 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Client Type(s): Windows, WinNT

Running on: 5.1.2600 Service Pack 2

1      14:20:09.532  07/27/06  Sev=Info/6 IKE/0x6300003B

Attempting to establish a connection with 172.22.1.160.

!--- Output is supressed

18     14:20:14.188  07/27/06  Sev=Info/5 IKE/0x6300005D

Client sending a firewall request to concentrator

19     14:20:14.188  07/27/06  Sev=Info/5 IKE/0x6300005C

Firewall Policy: Product=Cisco Systems Integrated Client,

Capability= (Centralized Protection Policy).

20     14:20:14.188  07/27/06  Sev=Info/5 IKE/0x6300005C

Firewall Policy: Product=Cisco Intrusion Prevention Security Agent,

Capability= (Are you There?).

21     14:20:14.208  07/27/06  Sev=Info/4 IKE/0x63000013

SENDING >>> ISAKMP OAK TRANS *(HASH, ATTR) to 172.22.1.160

22     14:20:14.208  07/27/06  Sev=Info/5 IKE/0x6300002F

Received ISAKMP packet: peer = 172.22.1.160

23     14:20:14.208  07/27/06  Sev=Info/4 IKE/0x63000014

RECEIVING <<< ISAKMP OAK TRANS *(HASH, ATTR) from 172.22.1.160

24     14:20:14.208  07/27/06  Sev=Info/5 IKE/0x63000010

MODE_CFG_REPLY: Attribute = INTERNAL_IPV4_ADDRESS: , value = 10.0.1.50

25     14:20:14.208  07/27/06  Sev=Info/5 IKE/0x63000010

MODE_CFG_REPLY: Attribute = INTERNAL_IPV4_NETMASK: , value = 255.255.255.0

26     14:20:14.208  07/27/06  Sev=Info/5 IKE/0x6300000D

MODE_CFG_REPLY: Attribute = MODECFG_UNITY_SAVEPWD: , value = 0x00000000

27     14:20:14.208  07/27/06  Sev=Info/5 IKE/0x6300000D

MODE_CFG_REPLY: Attribute = MODECFG_UNITY_PFS: , value = 0x00000000

28     14:20:14.208  07/27/06  Sev=Info/5 IKE/0x6300000E

MODE_CFG_REPLY: Attribute = APPLICATION_VERSION, value = Cisco Systems,

Inc ASA5510 Version 7.2(1) built by root on Wed 31-May-06 14:45

!--- Split tunneling is permitted and the remote LAN is defined.

29     14:20:14.238  07/27/06  Sev=Info/5 IKE/0x6300000D

MODE_CFG_REPLY: Attribute = MODECFG_UNITY_SPLIT_INCLUDE (# of split_nets),

value = 0x00000001

30     14:20:14.238  07/27/06  Sev=Info/5 IKE/0x6300000F

SPLIT_NET #1

subnet = 10.0.1.0

mask = 255.255.255.0

protocol = 0

src port = 0

dest port=0

!--- Output is supressed.

Teste o acesso do LAN local com sibilo

Uma maneira adicional de testar que o cliente VPN está configurado para o Split Tunneling quando escavado um túnel ao ASA é usar o comando ping na linha de comando de Windows. O LAN local do cliente VPN é 192.168.0.0/24 e um outro host esta presente na rede com um IP address de 192.168.0.3.

C:\>ping 192.168.0.3

Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.3:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Troubleshooting

Limitação com o número das entradas em um túnel em divisão ACL

Há uma limitação com o número de entradas em um ACL usado para o túnel em divisão. Recomenda-se não usar mais de 50-60 entradas ACE para a funcionalidade satisfatória. Você é recomendado executar a característica subnetting para cobrir uma escala dos IP address.

Informações Relacionadas

- PIX/ASA 7.x como um servidor de VPN remoto usando o exemplo da configuração ASDM

- Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems