Contents

Introduction

No ASA, posso configurar mais entradas de NAT estático do que o número máximo de conexões simultâneas para a plataforma especificada?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento responde a uma pergunta frequentes sobre o Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

No ASA, posso configurar mais entradas de NAT estático do que o número máximo de conexões simultâneas para a plataforma especificada?

Sim, o número de conversões NAT ativas (explatas) é limitado pela memória disponível, não pelo limite de conexão simultânea para a plataforma.

Informações Relacionadas

- Perguntas frequentes do ASA: No ASA em modo múltiplo, por que recebo a mensagem de erro Memory pool size is not valid Allowed range from 2 to 512 ao emitir o comando url-block url-mempool 10240?

- Perguntas frequentes do ASA: Um ASA de modo transparente pode ser configurado sem um endereço IP no grupo de bridge?

- Perguntas frequentes sobre o ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance