Contents

Introduction

VPC 2.4

VPC 3.0.x / AMPPC3000

Introduction

Este artigo descreve o procedimento para redefinir a senha OPAdmin/raiz em AMP VPC(Virtual Private Cloud). Verifique se você tem o acesso do console à máquina. Isso pode ser feito por meio do portal UCS CIMC ou do console KVM físico no caso do AMPPC3000 (OU) do Console Remoto da VM no caso de dispositivos virtuais.

VPC 2.4

—1) Durante a reinicialização da nuvem privada virtual, pressione F10 para interromper o processo de inicialização da máquina virtual.

—2) Você receberá algo semelhante a:

—3) Clique em 'e'

—4) A tela a seguir será exibida; acesse o kernel e clique novamente em 'e':

—5) Adicione o texto 'único' como mostrado na imagem, depois de nunca, como mostrado na imagem:

—6) Clique em enter e 'b' na tela GRUB.

—7) Depois de obter o prompt raiz, continue com o comando passwd e forneça a nova senha:

—8) Reinicialize o VPC e tente fazer login com a nova senha definida.

VPC 3.0.x / AMPPC3000

Devido à alteração da versão do CentOS, o processo para redefinir a senha raiz é um pouco diferente.

—1) Durante a reinicialização da nuvem privada virtual, pressione F10 para interromper o processo de inicialização da máquina virtual.

—2) Você receberá algo semelhante a:

—3) Clique em 'e'

—4) A tela a seguir será exibida, role a saída para entrar na seção "fi" e altere a parte "ro":

para "rw init=/sysroot/bin/sh" conforme apresentado na tela a seguir:

—5) Clique em Ctrl-X

—6) Depois que o shell for apresentado, execute o comando "chroot /sysroot":

—7) Continue com o comando passwd e forneça a nova senha:

—8) Recarregue o VPC e faça login usando a nova senha.