Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Links da documentação do Cisco Secure Endpoint

Portais de produtos

Artigos relacionados

Tags

Nuvem pública

Conector Android

Clareza do iOS

Conector do Windows

Conector Linux

Conector Mac

Nuvem privada

Eficácia/Correção/Conformidade

Cisco Secure Malware Analytics Appliance

Portais de produtos

Artigos relacionados

Tags

Cisco Secure Malware Analytics Appliance

Cisco SecureX

Portais de produtos

Artigos relacionados

Tags

Cisco SecureX

Resposta a ameaças SecureX

SecureX Orchestrator

Artigos relacionados a integrações

Portais de produtos

Artigos relacionados

Tags

Endpoint seguro da Cisco

Cisco Secure Malware Analytics

Cognitive Threat Analytics

Introdução

Este documento descreve os links da documentação do Advanced Threat Solutions (ATS) para produtos como Cisco Secure Endpoint, Cisco Secure Malware Analytics, Cisco Threat Response (CTR) e Cisco SecureX.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O artigo a seguir é um guia de referência para a configuração/solução de problemas dos produtos Advanced Threat Solutions. Este artigo pode ser consultado antes de contratar o Cisco TAC.

Links da documentação do Cisco Secure Endpoint

Portais de produtos

Artigos relacionados

Tags

Nuvem pública

Nuvem nos EUA

Nuvem da UE

Nuvem da APJC

Documentação geral

Endereços de servidor necessários para operações seguras apropriadas de análise de malware e endpoint

Política de Suporte do Conector de Ponto Final Seguro

Guia do usuário da Cisco Security Account

Configurar Autenticação de Dois Fatores em Ponto de Extremidade Seguro

Metodologia de implantação segura de endpoint e práticas recomendadas

Qualificação para endpoint seguro

Ativar login seguro para contas de segurança da Cisco

E-mails de notificação de endpoints seguros

Configurar e Gerenciar Exclusões no Ponto de Extremidade Seguro

Vídeo

Alterações da lista de exclusão mantidas pela Cisco para o console de endpoint seguro

Práticas recomendadas para exclusões de endpoints seguros

Configurar uma lista de detecção personalizada simples no Secure Endpoint Portal

Console de endpoint seguro e o filtro visto por último

Exportar listas de bloqueio de aplicativos do Secure Endpoint Portal com APIs

Como criar um fluxo de eventos com APIs de endpoint seguras

Como enviar um arquivo no Secure Malware Analytics a partir do Secure Endpoint Portal?

Aceite e ative a pesquisa avançada orbital na implantação de endpoints seguros

Troubleshooting de falhas de atualização de definições TETRA

Integração segura de endpoint com o Splunk

Configurar Notificação Pop-Up em Ponto de Extremidade Seguro

Conector Android

Obtenha dados de solução de problemas em um dispositivo Android para endpoint seguro

Clareza do iOS

Compatibilidade com o Cisco Security Connector Apple iOS

Criar relatório de problemas/dados de diagnóstico a partir do conector de segurança seguro da Cisco para endpoints

Como supervisionar um dispositivo iOS para uso com o Cisco Security Connector (CSC)?

Conector do Windows

Coleta de Dados de Diagnóstico de um Conector de Ponto de Extremidade Seguro em Execução no Windows

Compatibilidade de SO do Conector do Windows de Ponto de Extremidade Seguro

Requisitos de reinicialização de atualização do Conector do Windows de Ponto de Extremidade Seguro

Anúncio de fim do suporte para versões do conector de endpoint seguro

Anúncio de fim de suporte para Windows XP, Windows Vista e Windows 2003 para o conector de endpoint seguro

Perguntas frequentes para clientes atuais a partir de 8 de janeiro de 2020 sobre novos pacotes de endpoint seguros

Configurar a Política do Windows no Ponto de Extremidade Seguro

Vídeo

[Externo] - Switches de linha de comando para o instalador do FireAMP Connector

Switches de linha de comando Secure Endpoint

Force manualmente a atualização de definições TETRA - endpoint seguro

Vídeo

Etapas de configuração do servidor de atualização do AMP

Como coletar registros do ProcMon para solucionar problemas do AMP na inicialização

Crie uma lista de detecção personalizada avançada no Cisco Secure Endpoint

Analisar o pacote de diagnóstico da AMP para CPU alta

Como desinstalar o conector do Windows do ponto de extremidade seguro com o modo de segurança

Procedimento para desinstalar o conector AMP se a senha for esquecida

Processo do Windows inicia antes da solução alternativa do AMP Connector - endpoint seguro

Compatibilidade do mecanismo de prevenção de exploração de endpoint seguro com EMET

Prevenção de exploração

Guia do Cisco Secure Endpoint para persistência de identidade

Lista de Certificados Raiz Necessários para a Instalação Segura de Ponto de Extremidade no Windows

Códigos de Saída do Instalador do Conector do Windows de Ponto de Extremidade Seguro

Solucione problemas de proteção de script em endpoints seguros

Conector Linux

Coleta de dados de diagnóstico do conector Linux de endpoint seguro

Compatibilidade de SO do conector Linux de endpoint seguro

Requisitos de reinicialização de atualização do conector Linux de endpoint seguro

Instalação do conector Linux de endpoint seguro

Vídeo

Opções de definição de vírus Secure Endpoint ClamAV no Linux

Cisco Secure Endpoint Mac/Linux CLI

Falhas do conector Linux de endpoint seguro

Guia Básico de Solução de Problemas para Conector Linux de Ponto de Extremidade Seguro

Secure Endpoint Linux Primer

Conector Linux de endpoint seguro no Ubuntu

Recomendação para Secure Endpoint Linux Connector 1.15.0 no Ubuntu 20.04.0 LTS e no Ubuntu 20.04.1 LTS

Falha no nível de kernel do Linux

Conector Mac

Coleta de dados de diagnóstico do FireAMP Connector para Mac

Compatibilidade de SO do Conector Mac de Ponto de Extremidade Seguro

Analisar o pacote de diagnóstico do AMP para Mac OS para CPU alta

Exclusões de processos de endpoints seguros no MacOS e no Linux

Guia de Ajuste de Desempenho do Conector Mac para Secure Endpoint

Kernel MAC e acesso total ao disco no console - endpoint seguro

Procedimento de desinstalação manual do conector Mac do ponto de extremidade seguro

Recomendação para Secure Endpoint Mac Connector 1.14 no macOS 11 (Big Sur), macOS 10.15 (Catalina) e macOS 10.14 (Mojave)

Falhas do Conector Mac do Ponto de Extremidade Seguro

Nuvem privada

Documentação geral

Política de suporte à nuvem privada da AMP

Instalação e configuração da nuvem privada virtual da AMP

Faça uma nova imagem do AMP Private Cloud PC3000 e restaure o backup

Gerar e adicionar certificados necessários para a instalação da Secure Endpoint Private Cloud 3.x em diante

Procedimento de atualização para a nuvem privada do AirGapped AMP (virtual e dispositivo)

Gerar instantâneo de suporte à nuvem privada da AMP e ativar sessão de suporte ao vivo

Acesso à CLI da nuvem privada da AMP via SSH e transferência de arquivos via SCP

Procedimento de atualização do FireAMP Private Cloud 3.0.1

Atualização para a AMP Private Cloud 3.1.1 - adicionando espaço em disco e memória

Eficácia/Correção/Conformidade

Epidemia/Infecção (Resposta a Incidente)

Cisco Secure Malware Analytics Appliance

Portais de produtos

Artigos relacionados

Tags

Cisco Secure Malware Analytics Appliance

Guias de configuração

Guias de instalação e atualização

Versão do sistema do Secure Malware Analytics Appliance

Anúncio de fim das vendas e fim da vida útil

Configurar o Secure Malware Analytics Appliance para operações de cluster

Gerar instantâneo de suporte analítico de malware seguro e habilitar sessão de suporte ao vivo

Configurando o cliente SSH para o Cisco Secure Malware Analytics Appliance

Atualizar modo Air-Gap do Secure Malware Analytics Appliance

Gerar instantâneo de suporte analítico de malware seguro e habilitar sessão de suporte ao vivo

Configure o Secure Malware Analytics Appliance com o software de monitoramento Prometheus

Como inicializar o Secure Malware Analytics Appliance no modo de recuperação com o EFI Shell e adicionar o modo de recuperação às opções de inicialização

Atualizar modo Air-Gap do Secure Malware Analytics Appliance

Configurar Secure Malware Analytics RADIUS sobre autenticação DTLS para Console e Portal OPadmin

Configurar Integrações de Terceiros do Secure Malware Analytics Appliance

Amostras de solução de problemas e dispositivos não presentes no painel do Secure Malware Analytics Appliance

Solução de problemas de integração do Secure Malware Analytics Appliance com o FMC

Lista de reprodução de vídeo Secure Malware Analytics

Cisco SecureX

Portais de produtos

Artigos relacionados

Tags

Cisco SecureX

Nuvem nos EUA

Nuvem da UE

Nuvem da APJC

Guias de configuração

Guia de referência do SecureX

Blogs do SecureX

Perguntas frequentes do SecureX

Biblioteca Cisco Live sob demanda

Lista de reprodução de vídeo do Cisco SecureX

Resposta a ameaças SecureX

[antigo Cisco Threat Response(CTR)]

Nuvem nos EUA

Nuvem da UE

Nuvem da APJC

Integre o CTR e Secure Malware Analytics

Integre o Cisco Threat Response e o Firepower

Solução de problemas na integração FMC e CTR

Cisco Threat Response (CTR) e integração ESA

Vídeo

ESA: Reputação de arquivos e análise de arquivos

Integrar o WSA com o CTR

Perguntas frequentes do CTR

Tutoriais de configuração da Cisco Threat Response

Playlist do vídeo de resposta às ameaças da Cisco

SecureX Orchestrator

Nuvem nos EUA

Nuvem da UE

Nuvem da APJC

Tutorial de orquestração SecureX

Pondering Automations - Comunidade Cisco

ActionOrchestratorContent - Github

Artigos relacionados a integrações

Portais de produtos

Artigos relacionados

Tags

Endpoint seguro da Cisco

Nuvem nos EUA

Nuvem da UE

Nuvem da APJC

Integração do Secure Endpoint com o FMC

Instalação e configuração do módulo AMP por meio do AnyConnect 4.x e do AMP Enabler

ESA/CES - Procedimento para registrar dispositivos em cluster para endpoint seguro

Integre endpoints seguros e análises de malware seguras com o WSA

Cisco Secure Malware Analytics

Nuvem nos EUA

Nuvem da UE

Integração de análise de malware segura e abrangente

ID do cliente de análise de arquivo em dispositivos de segurança de conteúdo (ESA, SMA, WSA) e DC/FMC

Cognitive Threat Analytics

(CTA)

Demonstração do CTA com endpoint seguro