Contents

Introduction

Versões com suporte encerrado

Introduction

Este documento descreve as versões de fim de suporte do Secure Endpoint Connector e do software Private Cloud.

Versões com suporte encerrado

A Cisco está anunciando as datas e os detalhes de fim do suporte para conectores de endpoint seguros e versões de software de nuvem privada conforme o Política de Suporte de Versão de Pontos de Extremidade Seguros. Os clientes são incentivados a atualizar para a versão mais recente do conector Secure Endpoint e do software Private Cloud lançados para receber os recursos mais recentes, atualizações de segurança e suporte contínuo do produto.

Este anúncio contém o conector Secure Endpoint e detalhes da versão do software Secure Endpoint Private Cloud no momento da publicação. Versões com suporte futuras se alinharão com os detalhes do Política de Suporte de Versão de Pontos de Extremidade Seguros e não será atualizado neste anúncio de forma contínua.

Etapa

Data

Data de publicação do anúncio

4 de agosto de 2022

Data efetiva do anúncio

5 de setembro de 2022

Remoção do conector*

5 de setembro de 2022

Tabela 1. Cronograma do anúncio

Os conectores Secure Endpoint estão sendo removidos do console Secure Endpoint para download e configuração para atualização, a fim de garantir que os clientes acessem apenas as versões de conector atualmente suportadas. O site de download do Secure Endpoint Private Cloud será limitado a exibir somente as versões do software atualmente suportadas.  O console da nuvem privada também será atualizado para refletir versões de conector que se alinham com a política de suporte publicada que pode ocorrer depois que o software se tornar oficialmente incompatível.

Tipo de conector

Versão atual

Data de lançamento

Conector Linux de endpoint seguro

v1.19.0

26 de abril de 2022

Conector Mac De Ponto De Extremidade Seguro

v1.18.1

12 de abril de 2022

Conector Windows de Ponto de Extremidade Seguro

v7.5.5

25 de Maio de 2022

Conector Android de Ponto de Extremidade Seguro

v2.4.0

19 de abril de 2022

Conector iOS de Ponto de Extremidade Seguro

v1.6.1

16 de junho de 2022

Tabela 2. Versões Atuais do Conector de Ponto Final Seguro

Esta tabela lista as versões atuais de cada tipo de conector de Ponto de Extremidade Seguro que estão disponíveis a partir da publicação desta Política de Suporte.

Tipo de software de nuvem privada

Versão atual

Data de lançamento

Console de nuvem privada de endpoint seguro

v5.4.20220622

29 de junho de 2022

Console de administração de nuvem privada de endpoint seguro

v3.7.0

29 de junho de 2022

Conector Linux de endpoint seguro

v1.19.0

29 de junho de 2022

Conector Mac De Ponto De Extremidade Seguro

v1.18.1

29 de junho de 2022

Conector Windows de Ponto de Extremidade Seguro

v7.5.5

29 de junho de 2022

Conector iOS de Ponto de Extremidade Seguro

v1.6.1

29 de junho de 2022

Tabela 3. Versões atuais do software Secure Endpoint Private Cloud

Esta tabela lista as versões atuais de cada tipo de software Secure Endpoint Private Cloud e conectores Secure Endpoint na nuvem privada que estão disponíveis desde a publicação desta política de suporte.

Tipo de conector

Versões afetadas

Datas afetadas

Conector Linux de endpoint seguro

v1.15.2 e anterior

26 de abril de 2021 e anterior

Conector Mac De Ponto De Extremidade Seguro

v1.15.3 e anterior

12 de abril de 2021, e anterior

Conector Windows de Ponto de Extremidade Seguro

v7.3.15 e anterior

25 de maio de 2021 e anterior

Conector Android de Ponto de Extremidade Seguro

v2.1.0.14 e anterior

19 de abril de 2021, e anterior

Conector iOS de Ponto de Extremidade Seguro

v1.5.2 e anterior

16 de junho de 2021 e anterior

Tabela 4.  Conector de versões de endpoint seguro afetado pela política de suporte

Esta tabela lista as versões do conector de Ponto de Extremidade Seguro que são afetadas pela Política de Suporte publicada e não terão mais suporte oficial, incluindo a versão final para correções de bugs e aprimoramentos do produto.

Tipo de conector

Versões Afetadas

Datas afetadas

Console de nuvem privada de endpoint seguro

v5.4.20210602 e anterior

29 de junho de 2021 e anterior

Console de administração de nuvem privada de endpoint seguro

v3.4.0 e anterior

29 de junho de 2021 e anterior

Conector Linux de endpoint seguro

v1.15.4 e anterior

29 de junho de 2021 e anterior

Conector Mac De Ponto De Extremidade Seguro

v1.15.4 e anterior

29 de junho de 2021 e anterior

Conector Windows de Ponto de Extremidade Seguro

v7.3.15 e anterior

29 de junho de 2021 e anterior

Tabela 5.  Versões de software de nuvem privada de endpoint seguro afetadas pela política de suporte

Esta tabela lista o software de nuvem privada e as versões do conector de endpoint seguro disponíveis na nuvem privada que são afetadas pela política de suporte publicada e não terão mais suporte oficial, incluindo a versão final para correções de bugs e aprimoramentos do produto.

Histórico das revisões

Revisão

Data de publicação

Comentários

2.0

01-Agosto-2022

As versões atualizadas e as datas afetadas correspondem à nova política para determinar o fim do suporte ao software conector de uma política de suporte baseada em versão para uma política de suporte baseada em tempo. Documento atualizado para corresponder à política e aplicável ao software de nuvem privada, ao dispositivo Virtual de nuvem privada e a todos os sistemas operacionais conectores.

1.0

07-abr-2020

Publicação inicial