Contents

Introduction

Procedimento:

Introduction

Como administrador de sistema, você pode querer obter registros detalhados usando o Process Monitor (procmon.exe) para determinar se o conector FireAMP trava durante o processo de inicialização do computador. Esses registros também serão solicitados pelo Cisco TAC para solucionar esses problemas. O Process Monitor é um utilitário gratuito que pode nos ajudar aqui. Pode ser baixado gratuitamente em https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon

Este documento descreve as etapas sobre como coletar registros ProcMon e despejo de memória se o problema ocorrer durante um processo de inicialização do sistema (o que significa que ele está gerando BSODs na inicialização). Esses registros são necessários para capturar os eventos do sistema que ocorrem durante a inicialização.

Procedimento:

1. Configurar as máquinas de ensaio de modo a que o problema possa ser facilmente reproduzido.

2. Baixe e execute a ferramenta ProcMon como administrador. Vá para File -> Process Monitor Backing Files e selecione um Path.

3. Na ferramenta Procmon, vá para Options -> Enable Boot Logging (Opções -> Ativar registro de inicialização).

4. Selecione Gerar perfis de ameaças e a cada segundo.

5. Verifique se todos os filtros relevantes estão selecionados em Procmon e se os dados estão sendo coletados.

6. Se você não conseguir replicar o travamento, você pode forçar o travamento do Windows usando o utilitário NotMyFault64.exe que você pode obter do https://live.sysinternals.com/files/

As instruções sobre como executar estão aqui: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/generate-kernel-or-complete-crash-dump

7. Quebre a máquina.

8. Inicialize a máquina no modo de segurança e colete manualmente Procmon.pmb e MEMORY.DMP, ambos os arquivos estão em C:\Windows folder. Esses arquivos devem ser compartilhados com o Cisco TAC.

7. Opcionalmente, se você puder inicializá-lo no "modo normal" se os arquivos PMB forem gerados no diretório C:\Windows folder, se você iniciar o ProcMon novamente, verá os seguintes registros. A partir disso, você pode salvar novamente os eventos clicando no botão Salvar.