Contents

Introduction

Quais são as incompatibilidades de AV conhecidas com o conector Linux Cisco AMP para endpoints?

Introduction

Este documento descreve as incompatibilidades de antivírus (AV) no conector Linux da AMP para endpoints.

Quais são as incompatibilidades de AV conhecidas com o conector Linux Cisco AMP para endpoints?

A lista de aplicativos AV que interferem no conector AMP para Endpoints Linux é fornecida:

- F-Secure Linux Security em RHEL/CentOS 6.x.

- Segurança de endpoint Kaspersky.

- McAfee VSE para Linux.

- McAfee Endpoint Security para Linux.

- Sophos Server Security 9 em RHEL/CentOS 6.x.

- Symantec Endpoint Protection

- Negro de carbono no RHEL 7.

- Trend Micro DSA (Deep Security Agent).

Observação: pode haver aplicativos ou atualizações adicionais que podem fazer com que aplicativos compatíveis se tornem problemáticos. Consulte o guia do usuário, especificamente o capítulo Linux para obter mais detalhes (https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf ).