Contents

Introduction

Versões suportadas

Compatibilidade com Mac Connector OS

Legenda

Consulte também

Introduction

Este documento descreve as informações de compatibilidade do SO para o conector Cisco Secure Endpoint Mac.

Versões suportadas

Algumas versões listadas não são mais suportadas e estão incluídas para referência histórica. Consulte Política de Suporte do Conector de Ponto Final Seguro para obter detalhes sobre as versões de conector suportadas.

Compatibilidade com Mac Connector OS

MacOS

Versão

Versão do Conector Mac do Cisco Secure Endpoint

1.11.1

para

1.12.7

1.14.0

para

1.15.3

1.15.4*

para

1.15.6

1.16.0

para

1.16.3

1.18.0

para

1.18.1

1.20.0 **

1.21.0

e

mais recente

10.13

10.14

10.15

11 a 11.2

11.3 e mais recente

12

13

Observação*: início do suporte nativo para a arquitetura ARM

Observação**: não é possível atualizar para a versão 1.20 ou mais recente a partir de versões de software anteriores à 1.11.  Atualize para uma versão entre 1.11 - 1.18 primeiro e depois prossiga para a versão 1.20 ou mais recente.

Legenda

Compatível.

Observe que é sempre recomendável usar a versão mais recente disponível do conector.

Compatível; sem suporte.

Não suportado.

Consulte também

- Compatibilidade de SO do Conector do Windows de Ponto de Extremidade Seguro

- Compatibilidade com o Cisco Security Connector Apple iOS

- Compatibilidade de SO do Cisco Secure Endpoint Linux Connector

- Requisitos de reinicialização da atualização do conector Linux do Cisco Secure Endpoint