Contents

Introduction

Procedimento para integração da AMP para endpoints com a FMC

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o procedimento para integrar o Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints com o Firepower Management Center (FMC) para feed de dados de eventos.

Procedimento para integração da AMP para endpoints com a FMC

Observação: este é um feed de dados unidirecional (o AMP para endpoints alimenta o FMC com os eventos que ele encontra).  A configuração não será integrada.

1. Na FMC, clique em "AMP":

2. Clique em "AMP Management"

3. "Add AMP Cloud Connection" (Adicionar conexão de nuvem AMP)

4. Selecione a nuvem da AMP que você usa para a AMP para endpoints:

5. Clique em "Registrar":

6. Clique em "Sim" para permitir o redirecionamento para o console do AMP for Endpoint:

7. Faça login na AMP para endpoints:

8. Clique em "Allow" (Permitir) para autorizar a conexão do AMP à FMC:

9. A página é redirecionada de volta para o FMC. Verifique o tipo de solução Cisco AMP, ele exibirá "AMP para endpoints e AMP para redes" e o "estado" deve ser uma marca azul:

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

- Cisco AMP para endpoints - Notas técnicas

- Cisco AMP para endpoints - Guia do usuário