Índice

Introdução

AMP para exclusões dos conectores de Linux dos valores-limite em Sophos 9.14.0 em CentOS 7.4.1708

Introdução

Algum Produtos do antivirus precisa de ser configurado para ser compatível com o AMP para o conector de Linux dos valores-limite.

AMP para exclusões dos conectores de Linux dos valores-limite em Sophos 9.14.0 em CentOS 7.4.1708

1. Configurar Sophos para usar-se fanotify para a monitoração do sistema de arquivos (Sophos KB118216).

2. Configurar Sophos para excluir /opt/cisco/amp e todos os sub-diretórios da exploração.

3. Configurar o AMP para que os valores-limite excluam os seguintes diretórios e sub-diretórios (veja para criar e controlar exclusões):

- /opt/sophos-av

- Diretório da quarentena de Sophos