Contents

Anúncio de fim do suporte para Windows XP, Windows Vista e Windows 2003 para o Cisco AMP para Endpoints Windows Connector

Opções de migração de produto

Para obter mais informações

Anúncio de fim do suporte para Windows XP, Windows Vista e Windows 2003 para o Cisco AMP para Endpoints Windows Connector

A Cisco está anunciando as datas de fim do suporte para os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Windows Vista e Windows 2003 para o Cisco AMP for Endpoints Windows Connector. A última versão do Cisco AMP para Endpoints Windows Connector para suportar esses sistemas operacionais será a filial v5.x.

A Tabela 1 descreve os marcos, as definições e as datas de fim do suporte para os sistemas operacionais afetados.  Para clientes com contratos de serviço e suporte ativos e pagos, o suporte estará disponível nos termos e condições do contrato de serviço do cliente para sistemas operacionais suportados.

A Tabela 2 lista os sistemas operacionais que serão suportados pelo AMP for Endpoints Windows Connector v6.0.  Os clientes com contratos de serviço ativos continuarão a receber suporte do Cisco Technical Assistance Center (TAC) e a receber atualizações de software para patches de segurança essenciais nos sistemas operacionais afetados por um período de um ano a partir da data deste anúncio.

Tabela 1. Marcos e datas do fim do suporte operacional para o conector do Windows da AMP para endpoints

Marco

Definição

Data

Data do anúncio de fim do suporte

A data em que o documento que anuncia o fim do suporte é distribuído ao público em geral.

1 de agosto de 2017

Versão do AMP para Endpoints Windows Connector v6.0

A data em que o AMP for Endpoints Windows Connector v6.0 está disponível para o público em geral.

4º trimestre de 2017

Data de fim do suporte de manutenção de software:

Cisco AMP para endpoints Conector do Windows v5.x no Windows XP, Windows Vista e Windows 2003

A última data em que o Cisco Engineering lançará correções de bugs em todos os patches de segurança para esta versão do software. Após essa data, a Engenharia da Cisco não mais desenvolverá, reparará, manterá ou testará o software do produto nesses sistemas operacionais.

Um ano civil a partir da data deste anúncio

1 de agosto de 2018

Última data de suporte:

Cisco AMP para endpoints Conector do Windows v5.x no Windows XP, Windows Vista e Windows 2003

A última data para receber suporte do Cisco Technical Assistance Center (TAC) para o software em execução nesses sistemas operacionais. Após essa data, todos os serviços de suporte do produto estarão indisponíveis e o produto se tornará obsoleto.

Um ano civil a partir da data deste anúncio

1 de agosto de 2018

Tabela 2. Sistemas operacionais suportados pela AMP para endpoints Windows Connector versão 6.0 e posterior

O Cisco AMP para endpoints Windows Connector v6.0 suportará estes sistemas operacionais:

Sistema operacional

Versão

Windows

Microsoft Windows 7 (ESU necessário)

Microsoft Windows 8 e 8.1

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows Server 2008 R2 (ESU obrigatório)

Microsoft Windows Server 2012

Opções de migração de produto

Os clientes são incentivados a atualizar seus sistemas operacionais para os suportados pela Microsoft e a instalar o Cisco AMP para endpoints Windows Connector v6.0 e superior.  A lista de sistemas operacionais compatíveis pode ser encontrada na data sheet do Cisco Advanced Malware Protection para endpoints.

Para obter mais informações

Para obter mais informações sobre a Cisco AMP para endpoints, acesse http://www.cisco.com/go/amp ou entre em contato com seu representante de conta local.