Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configuration Steps

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve o procedimento para migrar o Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) para o Cisco Firepower.

Contribuição de Ricardo Vera, engenheiro do Cisco TAC.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do Cisco Firewall Threat Defense (FTD) e do Adaptive Security Appliance (ASA).

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- PC Windows com Firepower Migration Tool (FMT) v3.0.1

- Adaptive Security Appliance (ASA) v9.16.1

- Secure Firewall Management Center (FMCv) v7.0.1

- Firewall de segurança Threat Defense Virtual (FTDv) v7.0.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Os requisitos específicos deste documento incluem:

- Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) versão 8.4 ou posterior

- Secure Firewall Management Center (FMCv) versão 6.2.3 ou posterior

A Ferramenta de Migração de Firewall suporta esta lista de dispositivos:

- Cisco ASA (8,4+)

- Cisco ASA (9.2.2+) com FPS

- Ponto de verificação (r75-r77)

- Ponto de verificação (r80)

- Fortinet (5.0+)

- Palo Alto Networks (6.1+)

Antes de prosseguir com a migração, considere as Diretrizes e Limitações da Ferramenta de Migração de Firewall.

Configurar

Diagrama de Rede

Configuration Steps

1. Faça o download da ferramenta de migração do Firepower mais recente na Cisco Software Central:

2. Clique no arquivo baixado anteriormente no computador.

Note: O programa é aberto automaticamente e um console gera automaticamente o conteúdo no diretório onde você executou o arquivo.

3. Depois de executar o programa, ele abre um navegador que exibe o "Contrato de licença de usuário final".

1. Marque a caixa de seleção para aceitar termos e condições.

2. Clique em Continuar.

4. Faça login na ferramenta de migração.

1. Você pode fazer login com a conta CCO ou com a conta padrão local.

1. As credenciais da conta padrão local são: admin/Admin123

5. Selecione o firewall de origem a ser migrado.

1. Neste exemplo, o Cisco ASA (8.4+) é usado como origem.

6. Selecione o método de extração a ser usado para obter a configuração.

1. O carregamento manual requer que você carregue o Running Config arquivo do ASA no formato ".cfg" ou ".txt".

2. Conecte-se ao ASA para extrair configurações diretamente do firewall.

Note: Para este exemplo, conecte-se diretamente ao ASA.

7. Um resumo da configuração encontrada no firewall é exibido como um painel. Clique em Avançar.

8. Selecione o FMC de destino a ser usado na migração.

1. Indicar o IP do CVP.

1. Ele abre uma janela pop-up na qual solicita as credenciais de login do FMC.

9. (Opcional) Selecione o FTD de Destino que deseja usar.

1. Se você optar por migrar para um FTD, selecione o FTD que deseja usar.

2. Se você não quiser usar um FTD, poderá preencher a caixa de seleção Proceed without FTD

10. Selecione as configurações que deseja migrar, as opções são exibidas nas capturas de tela.

11. Inicie a conversão das configurações do ASA para o FTD.

12. Quando a conversão for concluída, ele exibirá um painel com o resumo dos objetos a serem migrados (restrito à compatibilidade).

1. Você pode clicar em Download Report para receber um resumo das configurações a serem migradas.

Exemplo de relatório de pré-migração, como mostrado na imagem:

13. Mapeie as interfaces do ASA com as interfaces do FTD na Ferramenta de Migração.

14. Crie as zonas de segurança e os grupos de interface para as interfaces no FTD

Zonas de segurança (SZ) e Grupos de interface (IG) são criados automaticamente pela ferramenta, como mostrado na imagem:

15. Revise e valide as configurações a serem migradas na Ferramenta de Migração.

1. Se já tiver concluído a revisão e otimização das configurações, clique em Validate.

16. Se o status da validação for bem-sucedido, envie as configurações aos dispositivos de destino.

Exemplo de configuração distribuída pela ferramenta de migração, como mostrado na imagem:

Exemplo de uma migração bem-sucedida, como mostrado na imagem:

17. (Opcional) Se você optou por migrar a configuração para um FTD, é necessária uma implantação para enviar a configuração disponível do FMC para o firewall, a fim de implantar a configuração:

1. Faça login na GUI do FMC.

2. Navegue até a página Deploy guia.

3. Selecione a implantação para enviar a configuração para o firewall.

4. Clique em Deploy.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Verifique os logs no diretório em que o arquivo da ferramenta de migração do Firepower foi colocado, por exemplo:

Firepower_Migration_Tool_v3.0.1-7373.exe/logs/log_2022-08-18-21-24-46.log